Objectif

Les commutateurs Cisco Small Business 220 Smart Plus allient performances produit et fiabilité. Cette gamme offre des niveaux plus élevés de sécurité, de gestion et d'évolutivité, vous permettant de bénéficier de performances maximales, mais à moindre coût.

L'objectif de ce document est de vous présenter les spécifications produit et matérielles des commutateurs Cisco Smart Plus 220. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et autres détails des commutateurs Cisco 220 Smart Plus, cliquez ici.

Spécifications produit

rendement

Fonctionnalité

Description

Capacité de commutation

Nom du modèle

Taux de transfert en millions de paquets par seconde (mpps ; paquets de 64 octets)

Capacité de commutation en gigabits par seconde

SF220-24

6.55

8.8

SF220-24P

6.55

8.8

SF220-48

10.12

13.6

SF220-48P

10.12

13.6

SG220-26

38.69

52

SG220-26P

38.69

52

SG220-50

74.40

100

SG220-50P

74.40

100

Commutation de couche 2

Fonctionnalité

Description

Table MAC (Media Access Control)

Jusqu'à 8 192 adresses MAC

Protocole Spanning Tree (STP)

Prise en charge du protocole Spanning Tree 802.1d standard, activée par défaut

Convergence rapide utilisant 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Instances MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) utilisant 802.1s

16 instances sont prises en charge

Regroupement de ports

Support du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad :

Jusqu'à 8 groupes

Jusqu'à 8 ports par groupe avec 16 ports candidats pour chaque agrégation de liaisons 802.3ad (dynamique)

Équilibrage de charge basé sur les adresses MAC source et de destination, ou sur les adresses MAC/IP source et de destination

Réseau local virtuel (VLAN)

Prise en charge simultanée de 256 VLAN maximum

VLAN basés sur les ports et les balises 802.1Q

VLAN de gestion

VLAN invité

VLAN voix automatique

Le trafic vocal est automatiquement affecté à un VLAN spécifique à la voix et traité avec les niveaux appropriés de qualité de service (QoS)

VLAN QinQ

Les VLAN traversent de manière transparente un réseau de fournisseur de services tout en isolant le trafic entre les clients

GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) et GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Protocoles de propagation et de configuration automatiques des VLAN dans un domaine ponté

Blocage de tête de ligne (HOL)

Prévention du blocage des HOL

Trame étendue

Prise en charge de trames jusqu'à 9216

Sécurité

Fonctionnalité

Description

Listes de contrôle d'accès (ACL)

Limite de débit ou d'abandon basée sur l'adresse MAC source et de destination, l'ID VLAN ou l'adresse IP, le protocole, le port, la priorité DSCP (Differentiated Services Code Point)/IP, les ports source et de destination TCP/UDP (Transmission Control Protocol), la priorité 802.1p, le type Ethernet, les paquets ICMP (Internet Control Message Protocol), les paquets IGMP (Internet Group Management Protocol), l'indicateur TCP

Prend en charge jusqu'à 512 règles

Sécurité de port

Permet de verrouiller les adresses MAC source aux ports ; limite le nombre d’adresses MAC acquises

IEEE 802.1X (rôle d'authentificateur)

802.1X : authentification RADIUS ; VLAN invité ; mode hôte multiple

Service d'accès à distance pour authentification à distance

(RADIUS), Système de contrôle d'accès au contrôleur d'accès aux terminaux (TACACS+)

Prise en charge de l'authentification RADIUS et TACACS ; le commutateur fonctionne comme un client

Filtrage des adresses MAC

Pris en charge

Contrôle Des Tempêtes

Diffusion, multidiffusion et monodiffusion inconnue

Protection contre les attaques par déni de service (DoS)

Prévention des attaques DoS

Protection des unités BPDU (Bridge Protocol Data Unit) STP

Ce mécanisme de sécurité protège le réseau contre les configurations non valides. Un port activé pour la protection BPDU est arrêté si un message BPDU est reçu sur ce port.

Protocole SSH (Secure Shell)

SSH est un remplacement sécurisé du trafic Telnet. SCP utilise également SSH. SSH v1 et v2 sont pris en charge

SSL (Secure Sockets Layer)

Prise en charge SSL : chiffre tout le trafic HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), ce qui permet un accès hautement sécurisé à l'interface utilisateur graphique de gestion basée sur navigateur dans le commutateur

QoS

Fonctionnalité

Description

Niveaux de priorité

8 files d'attente matérielles par port

Planification

Affectation stricte de priorité et de file d'attente WRR (Weighted Round-Robin) basée sur DSCP et la classe de service (802.1p/CoS)

Classe de service

Basé sur les ports ; basé sur la priorité VLAN 802.1p ; priorité IP IP IPv4/v6, type de service (ToS) et basé sur DSCP ; services différenciés (DiffServ) ; classification et remarquage des ACL, qualité de service de confiance

Limitation De Débit

Contrôleur d’entrée ; formatage de sortie et contrôle du débit ; par VLAN, par port et en fonction du flux

Prévention des encombrements

Un algorithme d’évitement de congestion TCP est nécessaire pour réduire et empêcher la synchronisation globale des pertes TCP

Multidiffusion

Fonctionnalité

Description

Surveillance IGMP versions 1, 2 et 3

IGMP limite le trafic de multidiffusion à forte consommation de bande passante aux seuls demandeurs ; prend en charge 256 groupes de multidiffusion

Interrogateur IGMP

Le demandeur IGMP est utilisé pour prendre en charge un domaine multicast de couche 2 de commutateurs de surveillance en l'absence d'un routeur multicast

Normes

Fonctionnalité

Description

Normes

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP et GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN 2, IEEE 800 RSTP 802.1w, STP multiple IEEE 802.1s, authentification d'accès au port IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856 6, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 162 , RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1215 , RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 266 , RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Fonctionnalité

Description

IPv6

Mode hôte IPv6

IPv6 sur Ethernet

Double pile IPv6/IPv4

Détection de routeur et de voisin IPv6 (ND)

Configuration automatique des adresses sans état IPv6

Découverte de l'unité de transmission maximale (MTU) du chemin

Détection des adresses en double (DAD)

ICMP version 6

ACL IPv6

Abandonner ou limiter le débit des paquets IPv6 dans le matériel

QoS IPv6

Hiérarchisation des paquets IPv6 dans le matériel

Surveillance MLD v1/2 (Multicast Listener Discovery)

Remettre des paquets de multidiffusion IPv6 uniquement aux récepteurs requis

Applications IPv6

Web/SSL, serveur Telnet/SSH, client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), configuration automatique DHCP, CDP (Cisco Discovery Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Prise en charge des RFC (Request for Comments) IPv6

RFC 4443 (qui rend obsolète RFC2463) - ICMP version 6

RFC 4291 (qui remplace RFC 3513) - Architecture d'adresse IPv6

RFC 4291 - Architecture d'adressage IPv6

RFC 2460 - Spécification IPv6

RFC 4861 (qui remplace RFC 2461) - Détection de voisins pour IPv6

RFC 4862 (qui rend obsolète RFC 2462) - Configuration automatique des adresses sans état IPv6

RFC 1981 - Découverte de MTU de chemin

RFC 4007 - Architecture d'adresse étendue IPv6

RFC 3484 - Mécanisme de sélection d'adresse par défaut

Gestion

Fonctionnalité

Description

Interface utilisateur Web

Utilitaire de configuration de commutateur intégré pour une configuration de périphérique simple via navigateur (HTTP/HTTPS). Prend en charge la configuration, le tableau de bord, la maintenance et la surveillance du système

Fichiers de configuration modifiables par du texte

Les fichiers de configuration peuvent être modifiés à l'aide d'un éditeur de texte et téléchargés sur un autre commutateur, ce qui facilite le déploiement en masse

Interface de ligne de commande (CLI)

CLI scriptable ; une CLI complète est prise en charge. Les niveaux de privilège utilisateur 1 et 15 sont pris en charge pour la CLI

Services cloud

Assistance pour l'outil Cisco Small Business FindIT Network

Protocole de gestion de réseau simple (SNMP)

SNMP versions 1, 2c et 3 avec prise en charge des déroutements et SNMP version 3 user-based security model (USM)

Base MIB (Management Information Base) standard

MIB-II (RFC1213)

IF-MIB (RFC2863)

Bridge-MIB (RFC4188)

Bridge-MIB-Extension (RFC2674)

RMON (RFC2819)

MIB Etherlike (RFC3635)

Base MIB du client Radius (RFC2618)

MIB d'entité (RFC2737)

MIB POWER-ETHERNET (RFC3621)

MIB Syslog (RFC3164)

MIB générique de déroutements (RFC1215)

SNMP-COMMUNITY-MIB

SNMP-MIB

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

IEEE8023-LAG-MIB

CISCO-PORT-SECURITY-MIB

CISCO-ENVMON-MIB

CISCO-CDP-MIB

Surveillance à distance (RMON)

L'agent logiciel RMON intégré prend en charge 4 groupes RMON (historique, statistiques, alarmes et événements) pour une gestion, une surveillance et une analyse améliorées du trafic

Double pile IPv4 et IPv6

Coexistence des deux piles de protocoles pour faciliter la migration

Mise en miroir des ports

Le trafic sur un port ou un VLAN peut être mis en miroir sur un autre port pour analyse avec un analyseur de réseau ou une sonde RMON. Jusqu'à 8 ports source peuvent être mis en miroir sur un port de destination. Quatre sessions sont prises en charge.

Mise à niveau du micrologiciel

- Mise à niveau du navigateur Web (HTTP/HTTPS) et TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

- Deux images pour des mises à niveau résilientes du micrologiciel

DHCP (options 12, 66, 67, 82, 129 et 150)

Les options DHCP facilitent un contrôle plus étroit à partir d'un point central (serveur DHCP) pour obtenir l'adresse IP, la configuration automatique (avec téléchargement du fichier de configuration), le relais DHCP et le nom d'hôte

Synchronisation temporelle

Protocole SNTP (Simple Network Time Protocol)

Bannière de connexion

Bannières multiples configurables pour le Web et l'interface de ligne de commande

Autre gestion

HTTP/HTTPS ; mise à niveau TFTP ; client DHCP ; BOOTP ; diagnostics de câble ; ping ; traceroute ; syslog

Découverte

Fonctionnalité

Description

Bonjour

Le commutateur s’annonce à l’aide du protocole Bonjour

Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) (802.1ab) avec extensions LLDP-MED

Le protocole LLDP permet au commutateur d’annoncer son identification, sa configuration et ses capacités aux périphériques voisins qui stockent les données dans une base MIB. LLDP-MED est une amélioration du protocole LLDP qui ajoute les extensions nécessaires aux téléphones IP.

Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)

Le commutateur s’annonce à l’aide du protocole CDP. Affiche de brèves informations sur les périphériques réseau, les téléphones IP et les points d'accès sans fil Cisco connectés

Efficacité énergétique

Fonctionnalité

Description

Conformité EEE (802.3az)

Prise en charge de la norme 802.3az Energy Efficient Ethernet sur tous les ports ; réduction substantielle de la consommation d'énergie lorsque la bande passante de la liaison n'est pas pleinement utilisée

Détection D'Énergie

Met automatiquement hors tension les ports Gigabit Ethernet et RJ-45 10/100 en cas de détection d'une liaison inactive

Le mode actif est repris sans perte de paquets lorsque le commutateur détecte la liaison active

PoE

Fonctionnalité

Description

PoE 802.3af ou PoE+ 802.3at fournis sur n'importe lequel des ports RJ-45 dans les budgets d'alimentation indiqués

Les commutateurs prennent en charge la technologie PoE 802.3af, 802.3at et Cisco pré-standard (héritée) sur les ports 1 à 4 avec une puissance maximale de 30 W par port ; les commutateurs prennent en charge la technologie PoE 802.3af et Cisco pré-standard (héritée) sur les autres ports RJ-45 avec une puissance maximale de 15,4 W par port.

Cela s'applique à tous les modèles compatibles PoE ; le nombre maximal de ports fournissant simultanément l'alimentation PoE est déterminé par le budget PoE total du commutateur et par les besoins réels en alimentation des périphériques PD.

La puissance totale disponible pour la technologie PoE par commutateur est la suivante :

Nom du modèle

Alimentation dédiée à la technologie PoE

Nombre de ports prenant en charge PoE

SF220-24P

180 W

24

SF220-48P

375 W

48

SF220-26P

180 W

24

SF220-50P

375 W

48

PoE pré-standard

Prise en charge de Cisco Pre-Standard PoE

Gestion intelligente de l'alimentation PoE

Prise en charge de la négociation granulaire de l'alimentation avec la communication CDP/LLDP avec les périphériques alimentés (PD) après classification IEEE

Fiche technique du matériel

Fonctionnalité

Description

Boutons

Bouton Réinitialiser

Type de câblage

Paires torsadées non blindées (UTP) de catégorie 5 ou supérieure pour 10BASE-T/100BASE-TX ; UTP de catégorie 5

Ethernet ou supérieur pour 1000BASE-T

DEL

Système, liaison/action, vitesse

Éclair

32 Mo

Mémoire CPU

128 Mo

Ports

Maquette

Nombre total de ports système

Ports RJ-45

Ports de liaison ascendante

SF220-24

24 ports Fast Ethernet plus 2 ports Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

Combinaison 2 Gigabit Ethernet

SF220-24P

24 ports Fast Ethernet plus 2 ports Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

Combinaison 2 Gigabit Ethernet

SF220-48

48 ports Fast Ethernet plus 2 ports Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combinaison 2 Gigabit Ethernet

SF220-48P

48 ports Fast Ethernet plus 2 ports Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combinaison 2 Gigabit Ethernet

SG220-26

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combinaison 2 Gigabit Ethernet

SG220-26P

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combinaison 2 Gigabit Ethernet

SG220-50

50 Gigabit Ethernet

48 Gigabit Ethernet

Combinaison 2 Gigabit Ethernet

SG220-50P

50 Gigabit Ethernet

48 Gigabit Ethernet

Combinaison 2 Gigabit Ethernet

Tampon de paquets

Tous les numéros sont agrégés sur tous les ports, car les tampons sont partagés de manière dynamique

Nom du modèle

Tampon de paquets

SF220-24

4,1 Mo

SF220-24P

4,1 Mo

SF220-48

12 Mo

SF220-48P

12 Mo

SG220-26

4,1 Mo

SG220-26P

4,1 Mo

SG220-50

12 Mo

SG220-50P

12 Mo

Modules SFP pris en charge

RÉFÉRENCE

médias

Vitesse

Distance maximale

MFEFX1

Fibre multimode

100 Mbits/s

2 km

MFELX1

Fibre monomode

100 Mbits/s

10 km

MFEBX1

Fibre monomode

100 Mbits/s

20 km

MGBSX1

Fibre multimode

1000 Mbit/s

550 m

MGBLX1

Fibre monomode

1000 Mbit/s

10 km

MGBLH1

Fibre monomode

1000 Mbit/s

40 km

MGBBX1

Fibre monomode

1000 Mbit/s

40 km

MGBT1

UTP catégorie 5

1000 Mbit/s

100 km

Environnemental

Fonctionnalité

Description

Dimensions (L x H x P)

SF220-24, SF220-48, SG220-26, SG220-50 : 440 x 44 x 201 mm

SF220-24P, SG220-26P : 440 x 44 x 250 mm

SF220-48P, SG220-50P : 440 x 44 x 350 mm

Poids Unitaire

SF220-24 : 2,6 kg

SF220-24P : 3,64 kg

SF220-48 : 2,98 kg

SF220-48P : 5,12 kg

SG220-26 : 2,81 kg

SG220-26P : 3,7 kg

SG220-50 : 3,3 kg

SG220-50P : 5,28 kg

Alimentation

100-240 V, 50-60 Hz, interne

Certification

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marque CE, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, C-tick

Température De Fonctionnement

0-50 °C

Température de stockage

-20 °C à +70 °C

Humidité en fonctionnement

10 à 90 %, relatif, sans condensation

Humidité de stockage

10 à 90 %, relatif, sans condensation

Consommation électrique

Nom du modèle

Alimentation verte (mode)

Consommation électrique du système

Consommation électrique (avec PoE)

Dissipation thermique (BTU/h)

SF220-24

EEE + Energy Detect

110 V = 8,2 W

220 V = 9,2 W

S/O

28.0

SF220-24P

EEE + Energy Detect

110 V = 19,9 W

220 V = 21,1 W

110 V = 191,5 W

220 V = 188,5 W

653.4

SF220-48

EEE + Energy Detect

110 V = 13,2 W

220 V = 13,7 W

S/O

45.0

SF220-48P

EEE + Energy Detect

110 V = 39,5 W

220 V = 39,7 W

110 V = 413 W

220 V = 405 W

1409.2

SG220-26

EEE + Energy Detect

110 V = 18,9 W

220 V = 18,2 W

S/O

64.5

SG220-26P

EEE + Energy Detect

110 V = 29,1 W

220 V = 30,7 W

110 V = 206,5 W

220 V = 200,7 W

704.6

SG220-50

EEE + Energy Detect

110 V = 36,6 W

220 V = 39,9 W

S/O

124.9

SG220-50P

EEE + Energy Detect

110 V = 59,4 W

220 V = 63,2 W

110 V = 426 W

220 V = 427 W

1453.6

Bruit acoustique et temps moyen de bon fonctionnement (MTBF)

Nom du modèle

FAN (nombre)

Bruit Acoustique

MTBF à 50 °C (heures)

SF220-24

Pas de ventilateur

S/O

603,729

SF220-24P

2 PC/6 300 tr/min et contrôle de la vitesse du ventilateur

< 32 °C = 26,4 dB

32 °C-40 °C = 38,6 dB

> 40 °C = 41,9 dB

445,488

SF220-48

Pas de ventilateur

S/O

369,704

SF220-48P

4 pcs/9 500 tr/min et contrôle de la vitesse du ventilateur

< 32 °C = 39 dB

32 °C-40 °C = 50,3 dB

> 40 °C = 52 dB

210,753

SG220-26

Pas de ventilateur

S/O

342,867

SG220-26P

2 PC/6 300 tr/min et contrôle de la vitesse du ventilateur

< 32 °C = 25,6 dB

32 °C-40 °C = 37,2 dB

> 40 °C = 41,5 dB

343,684

SG220-50

1 pcs/6 300 tr/min Pas de contrôle de la vitesse du ventilateur

40,3 dB

382,742

SG220-50P

4 pcs/9 500 tr/min et contrôle de la vitesse du ventilateur

<32°C=39,1 dB

32 °C-40 °C = 50,5 dB

> 40 °C = 52 dB

194,036