Objectif

Les commutateurs gérés Cisco Small Business peuvent être accessibles et configurés à distance via l'interface de ligne de commande (CLI). L'accès à l'interface de ligne de commande permet d'entrer des commandes dans une fenêtre basée sur un terminal. Si vous préférez configurer à l'aide des commandes de terminal sur votre commutateur via l'interface de ligne de commande plutôt que via l'utilitaire Web, il serait plus facile d'utiliser cette option. Certaines tâches, telles que l'activation du mode de couche 3, ne peuvent être effectuées que via l'interface de ligne de commande.

Pour accéder à distance à l'interface de ligne de commande de votre commutateur, vous devez utiliser un client SSH ou Telnet. Vous devez également activer le service Telnet et SSH sur votre commutateur avant de pouvoir y accéder à distance.

Note: Pour savoir comment configurer les paramètres TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol) sur votre commutateur, cliquez ici.

Cet article explique comment accéder à l'interface de ligne de commande de votre commutateur via SSH ou Telnet à l'aide des clients suivants :

- PuTTY : un client Telnet et SSH standard. Vous pouvez télécharger un programme d'installation ici et l'installer sur votre ordinateur Windows.

- Terminal : application préinstallée sur chaque ordinateur Mac OS X. Il est également appelé interpréteur de commandes ou console.

Important : Avant d'établir une connexion SSH ou Telnet au commutateur, vous devez définir l'adresse IP du commutateur. Pour des instructions, cliquez ici.

Périphériques pertinents | Version du logiciel

- CBS250 (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

- CBS350 (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

- CBS350-2X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

- CBS350-4X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

Accéder à l’interface de ligne de commande du commutateur via SSH

Les sessions SSH se déconnectent automatiquement après le temps d'inactivité configuré dans le commutateur. Le délai d'inactivité par défaut pour SSH est de 10 minutes.

Pour établir une connexion SSH au commutateur, choisissez votre plate-forme :

Ordinateur Windows utilisant PuTTY

Ordinateur Mac utilisant le terminal

Accédez à l'interface de ligne de commande via SSH à l'aide de PuTTY

Note: Les images peuvent varier en fonction de la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez. Dans cet exemple, Windows 7 Édition Intégrale est utilisé et la version PuTTY est 0.63.

Étape 1. Lancez le client PuTTY sur votre ordinateur.

Étape 2. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du commutateur auquel vous souhaitez accéder à distance dans le champ Nom d'hôte (ou adresse IP).

Étape 3. Entrez 22 comme numéro de port à utiliser pour la session SSH dans le champ Port.

Étape 4. Dans la zone Type de connexion, cliquez sur la case d'option SSH pour choisir SSH comme méthode de connexion avec le commutateur.

Étape 5. (Facultatif) Pour enregistrer la session, saisissez le nom de la session dans le champ Sessions enregistrées.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la session.

Étape 7. (Facultatif) Dans la fenêtre Fermer de la zone de sortie, cliquez sur la case d'option pour choisir le comportement de la fenêtre SSH à la sortie.

Note: Dans cet exemple, Seule une sortie propre est choisie.

Étape 8. Cliquez sur Ouvrir pour démarrer la session.

Étape 9. Si c'est la première fois que vous utilisez SSH pour vous connecter au commutateur, vous pouvez recevoir un avertissement d'attaque de sécurité. Cet avertissement vous indique qu'il est possible que vous vous connectiez à un autre ordinateur prétendant être le commutateur. Une fois que vous avez entré l'adresse IP correcte dans le champ Host Name de l'étape 4, cliquez sur Yes pour mettre à jour la clé Rivest Shamir Adleman 2 (RSA2) afin d'inclure le nouveau commutateur.

Étape 10. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du commutateur dans les champs login as, User Name et Password en conséquence.

Vous devez maintenant avoir accédé à distance à l'interface de ligne de commande de votre commutateur via SSH à l'aide de PuTTY.

Accéder à l'interface de ligne de commande via SSH à l'aide du terminal

Note: Les images peuvent varier en fonction de la version du système d'exploitation de l'ordinateur Mac que vous utilisez. Dans cet exemple, macOS Sierra est utilisé et la version Terminal est 2.7.1.

Étape 1. Accédez à Applications > Utilitaires, puis lancez l'application Terminal.app.

Étape 2. Entrez la commande ssh, puis l'adresse IP pour accéder à l'interface de ligne de commande du commutateur.

Note: Dans cet exemple, 192.168.100.105.

Étape 3. Lorsque le message vous demande si vous voulez continuer la connexion, saisissez Oui.

Étape 4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du commutateur dans les champs User Name et Password en conséquence.

Vous devez maintenant avoir accédé à distance à l'interface de ligne de commande de votre commutateur via SSH à l'aide du terminal.

Accéder à l’interface de ligne de commande du commutateur via Telnet

Les sessions Telnet se déconnectent automatiquement après le temps d’inactivité configuré dans le commutateur. Le délai d’inactivité par défaut de la session pour Telnet est de 10 minutes.

Pour établir une connexion Telnet avec le commutateur, choisissez votre plate-forme :

Ordinateur Windows utilisant PuTTY

Ordinateur Mac utilisant le terminal

Accédez à l'interface de ligne de commande via Telnet à l'aide de PuTTY

Note: Les images peuvent varier en fonction de la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez. Dans cet exemple, Windows 7 Édition Intégrale est utilisé et la version PuTTY est 0.63.

Étape 1. Lancez le client PuTTY sur votre ordinateur.

Étape 2. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du commutateur auquel vous souhaitez accéder à distance dans le champ Nom d'hôte (ou adresse IP).

Note: Dans cet exemple, 192.168.100.105 est utilisé.

Étape 3. Entrez 23 comme numéro de port à utiliser pour la session Telnet dans le champ Port.

Étape 4. Dans la zone Type de connexion, cliquez sur la case d'option Telnet pour choisir Telnet comme méthode de connexion avec le commutateur.

Étape 5. (Facultatif) Pour enregistrer la session, saisissez le nom de la session dans le champ Sessions enregistrées.

Note: Dans cet exemple, les sessions Telnet sont utilisées.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la session.

Étape 7. Facultatif) Dans la fenêtre Fermer de la zone de sortie, cliquez sur la case d'option pour choisir le comportement de la fenêtre SSH à la sortie.

Note: Dans cet exemple, Jamais est sélectionné.

Étape 8. Cliquez sur Ouvrir pour démarrer la session.

Étape 9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du commutateur dans les champs login en tant que, User Name et Password.

Vous devez maintenant avoir accédé à distance à l'interface de ligne de commande de votre commutateur via Telnet à l'aide de PuTTY.

Accédez à l’interface de ligne de commande via Telnet à l’aide du terminal

Note: Les images peuvent varier en fonction de la version du système d'exploitation de l'ordinateur Mac que vous utilisez. Dans cet exemple, macOS Sierra est utilisé et la version Terminal est 2.7.1.

Étape 1. Accédez à Applications > Utilitaires, puis lancez l'application Terminal.app.

Étape 2. Entrez la commande telnet, puis l'adresse IP pour accéder à l'interface de ligne de commande du commutateur.

Étape 3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du commutateur dans les champs User Name et Password en conséquence.

Vous devez maintenant avoir accédé à distance à l'interface de ligne de commande de votre commutateur via Telnet à l'aide du terminal.