Objectif

Cet article fournit des instructions sur la manière de configurer les routes statiques IPv4 sur le commutateur à l’aide de l’interface de ligne de commande (CLI).

Introduction

Le routage statique est la configuration de la sélection de chemin des routeurs. Ce type de mécanisme est utilisé en l’absence de communication entre les routeurs au sujet de la topologie actuelle du réseau. Par conséquent, il est recommandé d’effectuer une configuration manuelle des routes vers la table de routage du commutateur. Les routages statiques permettent de réduire la surcharge de l’UC du commutateur. Cette fonctionnalité vous permet également de refuser l’accès à certains réseaux.

Lors du routage du trafic, le saut suivant est décidé en fonction de l’algorithme de correspondance de préfixe le plus long (LPM). Une adresse IPv4 de destination peut correspondre à plusieurs routes dans la table de routage statique IPv4. L’appareil utilise la route correspondante avec le masque de sous-réseau le plus élevé, c’est-à-dire la correspondance de préfixe la plus longue. Si plusieurs passerelles par défaut sont définies avec la même valeur de métrique, l’adresse IPv4 la plus basse parmi toutes les passerelles par défaut configurées est utilisée.

Remarque : Pour obtenir des instructions sur la configuration des paramètres de routes statiques IPv4 sur le commutateur via l'utilitaire Web, cliquez ici.

Périphériques pertinents | Version logicielle

- CBS250 (fiche technique) |3.0.0

- CBS350 (fiche technique) |3.0.0

- CBS350-2X (fiche technique) |3.0.0

- CBS350-4X (fiche technique) |3.0.0

Configurer les routes statiques IPv4

Vous ne pouvez pas configurer une route statique par l’entremise d’un sous-réseau IP directement connecté où l’appareil obtient son adresse IP d’un serveur DHCP. Cliquez ici pour obtenir des instructions pour savoir comment configurer une interface IPv4 statique sur le commutateur.

Étape 1. Connectez-vous à la console du commutateur. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d’utilisateur ou mot de passe, saisissez plutôt ces identifiants.

Pour savoir comment accéder à l’interface de ligne de commande d’un commutateur SMB au moyen de SSH ou de Telnet, cliquez ici.

Remarque : Les commandes peuvent varier en fonction du modèle exact de votre appareil.

Étape 2. Pour afficher les routes actuelles sur le commutateur, entrez la commande suivante :

CBS350#show ip route

Remarque : Dans cet exemple, une route connectée directement au réseau 192.168.100.0 s'affiche.

Étape 3. Dans le mode d’exécution privilégié du commutateur, utilisez la commande suivante pour accéder au mode de configuration globale :

CBS350#configure

Étape 4. En mode de configuration globale, entrez la commande ip route pour établir des routes statiques :

CBS350#ip route [préfixe[masque | longueur_préfixe][adresse_ip][valeur métrique]]

Les options sont les suivantes :

- prefix : préfixe de route IP pour la destination.

- mask - Masque de préfixe pour la destination.

- prefix-length - Masque de préfixe pour la destination. Elle spécifie le nombre de bits qui composent le préfixe d’adresse IP. La longueur du préfixe doit être précédée d’une barre oblique (/). La plage peut être comprise entre 0 et 32.

- ip-address : adresse IP du tronçon suivant qui peut être utilisée pour atteindre ce réseau.

- valeur métrique : mesure de la route. La métrique par défaut est 6 pour le tronçon suivant sur une interface intrabande et 2 pour le tronçon suivant sur hors bande (OOB). La plage peut être comprise entre 1 et 255.

CBS350(config)#ip route 192.168.1.0/24 192.168.100.1 métrique 2

Remarque : Dans cet exemple, une route statique vers le réseau 192.168.1.0 est établie par l’entremise de 192.168.100.0. La distance administrative définie est de 2. La route va à un routeur avec l’adresse IP 192.168.100.1.

Étape 5. (Facultatif) Pour supprimer toutes les routes statiques vers le sous-réseau donné, entrez la commande suivante :

CBS350#no ip route [préfixe[masque] | prefix-length]

Étape 6. (Facultatif) Pour supprimer une seule route statique vers le sous-réseau donné via le saut suivant donné, entrez la commande suivante :

CBS350#no ip route {prefix[mask | longueur_préfixe][adresse_ip]}

Étape 7. Utilisez la commande exit pour revenir au mode d'exécution privilégié :

CBS350#exit

Étape 8. (Facultatif) Pour afficher la route configurée, entrez la commande suivante :

CBS350#show ip route

Étape 9. (Facultatif) Dans le mode d’exécution privilégié du commutateur, exécutez la commande suivante pour enregistrer les paramètres configurés dans le fichier de configuration de démarrage :

CBS350#copy running-config startup-config

Étape 10. (Facultatif) Appuyez sur Y pour Yes (oui) ou sur N pour No (non) sur le clavier lorsque l’invite « Overwrite file [startup-config]… » s’affiche.

Vous avez maintenant configuré des routes statiques IPv4 sur votre commutateur via l'interface de ligne de commande.