Via interface utilisateur Web via CLI

Objectif

Cet article fournit des instructions sur la configuration des paramètres de pile sur votre commutateur de la gamme Cisco Business 350.

Introduction

L'empilage vous permet d'étendre la capacité de votre réseau sans avoir à gérer plusieurs périphériques. Les commutateurs empilés sont ensuite gérés collectivement comme un seul périphérique logique. Dans certains cas, les ports de pile peuvent devenir membres d'une pile de groupes d'agrégation de liens (LAG), ce qui augmente la bande passante des interfaces de pile.

Si vous ne connaissez pas les termes utilisés ci-dessous, consultez Cisco Business : Glossaire de nouveaux termes.

Pour plus de détails sur l'empilage, cliquez ici pour voir l'article - Qu'est-ce que l'empilage ?

Périphériques pertinents | Version logicielle

- CBS350 (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

- CBS350-2X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

- CBS350-4X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

Pour les modèles spécifiques qui peuvent être empilés dans cette série, vérifiez la Comparaison des modèles CBS350.

La topologie de la pile indique si la topologie de la pile est en chaîne ou en anneau. Dans cet exemple, la topologie est Chain.

Le commutateur actif de la pile affiche l'ID d'unité de l'unité active de la pile. Dans cet exemple, le commutateur en cours de configuration (Unité 1) est le commutateur actif de la pile.

Étape 3. Cliquez sur au moins deux ports à configurer comme ports d’empilage. Incluez le port connecté à l’autre commutateur.

Dans cet exemple, XG3 et XG4 sont choisis.

Étape 4. Choisissez un ID d'unité dans la liste déroulante ou sélectionnez Auto pour que le système attribue l'ID d'unité.

Dans cet exemple, 1 est choisi.

La Vitesse de connexion de la pile de l'unité x affiche la vitesse de connexion de la pile.

Étape 5. Cliquez sur Apply and Reboot.

Étape 6. Lorsque le message contextuel vous y invite, cliquez sur OK. Les paramètres sont copiés dans le fichier de configuration en cours et la pile est redémarrée.

Étape 7. Connectez-vous à l’utilitaire Web de votre commutateur.

Vous devrez configurer un nouveau mot de passe pour mieux protéger votre réseau.

Étape 8. Choisissez Administration > Stack Management. Le commutateur doit afficher les paramètres configurés sur le commutateur actif.

Vous avez maintenant configuré les paramètres de pile de votre unité active.

Configuration des paramètres de la pile sur le commutateur de secours ou membre

Étape 1. Connectez-vous à l’utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez Administration > Stack Management.

Vous pouvez également cliquer sur l'option Manage Stack sous Initial Setup dans la page Getting Started.

Étape 2. Cliquez sur une option pour le mode pile. Les options sont les suivantes :

- Empilage natif : le commutateur fait partie d'une pile dans laquelle toutes les unités sont du même type.

- Empilage hybride : le commutateur fait partie d'une pile qui peut être constituée de plusieurs types de périphériques CBS 350.

Vous ne savez pas quel mode choisir ? Vous pouvez utiliser l'outil de sélection du mode d'empilage pour le savoir.

Dans cet exemple, l'empilage hybride est choisi.

La topologie de la pile indique si la topologie de la pile est en chaîne ou en anneau.

La pile active affiche l'ID d'unité de l'unité active de la pile.

Étape 3. Cliquez sur au moins deux ports à configurer comme ports d’empilage. Incluez le port connecté à l’autre commutateur.

Dans cet exemple, XG3 et XG4 sont choisis.

Étape 4. Choisissez un ID d'unité dans la liste déroulante ou sélectionnez Auto pour que le système attribue l'ID d'unité.

Dans cet exemple, Auto est sélectionné.

La Vitesse de connexion de la pile de l'unité x affiche la vitesse de connexion de la pile.

Étape 5. Cliquez sur Apply and Reboot.

Étape 6. Lorsque le message contextuel vous y invite, cliquez sur OK.

Le commutateur redémarre et applique les paramètres de configuration.

Étape 7. Connectez-vous à l’utilitaire Web de votre commutateur actif, puis sélectionnez Administration > Stack Management.

La page Stack Management (Gestion de la pile) doit afficher les paramètres des commutateurs Actif et Veille.

Étape 8 : répétition des étapes 1 à 8 pour configurer les unités membres

Vous venez de configurer les paramètres de la pile sur vos commutateurs Cisco Business 350.

Vous recherchez d'autres articles sur votre commutateur CBS350 ? Consultez les liens ci-dessous pour plus d'informations.

IP Address Settings             Stacking Mode Selector             Stacking Guidelines             SSH User Authentication             SSH Server Authentication             Password Recovery             Access CLI with PuTTY             Create VLANs             Reset Switch