Objectif

L'objectif de cet article est de vous montrer comment mettre à niveau le micrologiciel sur un commutateur Catalyst 1200 ou 1300.

Introduction

Le micrologiciel est le programme qui contrôle le fonctionnement et les fonctionnalités du commutateur. Il s'agit de la combinaison de logiciels et de matériels dans laquelle sont stockés le code du programme et les données nécessaires au fonctionnement du périphérique.

La mise à niveau du micrologiciel améliore les performances du périphérique, ce qui peut offrir une sécurité renforcée, de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de bogues. Ce processus est également nécessaire si vous rencontrez les problèmes suivants :

- Déconnexion fréquente du réseau ou connexion intermittente via le commutateur

- Connexion lente

Périphériques pertinents | Version logicielle

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

Sauvegardez votre configuration avant de mettre à niveau le micrologiciel. Pour ce faire, accédez à Administration > File Management > File Operations dans le menu. Téléchargez une copie de la configuration en cours sur votre ordinateur. Il n'est pas recommandé d'effectuer une mise à niveau du micrologiciel de votre périphérique à distance.

Mise à niveau du micrologiciel sur le commutateur

Mise à niveau du micrologiciel

Avant de continuer, veillez à télécharger d'abord la dernière version du micrologiciel de votre commutateur à partir du lien approprié ci-dessus. Vous pouvez également suivre les étapes de la section How to Download and Upgrade Firmware on any Device.

Étape 1

Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et choisissez Administration > File Management > Firmware Operations.

Étape 2

Sur la page Opérations sur les fichiers :

- Cliquez sur la case d'option Update Firmware comme type d'opération.

- Activez la case d'option HTTP/HTTPS en tant que méthode de copie.

- Pour le nom de fichier, cliquez sur Choose File et localisez le fichier du micrologiciel précédemment téléchargé à partir de votre ordinateur.

Choisissez USB si vous souhaitez transférer le micrologiciel vers le commutateur à l'aide d'un lecteur flash USB.

Étape 3

Choisissez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

Étape 4

Cliquez sur Apply.

Redémarrez le commutateur

Pour que la version mise à niveau du micrologiciel soit appliquée, le commutateur doit être redémarré.

Étape 1

Choisissez Administration > Reboot.

Étape 2

Sur cette page, saisissez les informations suivantes :

- Assurez-vous que la valeur par défaut Immediate est sélectionnée.

- (Facultatif) Cochez les cases Restaurer les paramètres d'usine ou Effacer le fichier de configuration initiale si vous le souhaitez. Lorsque l'une ou l'autre des options est sélectionnée, le commutateur effectue essentiellement une réinitialisation par défaut en usine, car les configurations en cours et de démarrage seront toutes deux supprimées au redémarrage.

- Cliquez sur Redémarrer.

Le commutateur redémarre ensuite. Ce processus peut prendre quelques minutes.

Conclusion

Beau travail ! Vous devez maintenant avoir mis à niveau le micrologiciel de votre commutateur.

Consultez les pages suivantes pour plus d'informations sur les commutateurs Catalyst 1200 et 1300.

- Pourquoi passer aux commutateurs Cisco Catalyst 1200 ou 1300 ?

- Aperçu des commutateurs Cisco Catalyst 1200 et 1300

Pour d'autres configurations et fonctionnalités, référez-vous au Guide d'administration de la gamme Catalyst.