Date d'identification

20 décembre 2016

Date de résolution

S/O

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

RV320

1.3.2.02

Description du problème

Le débit du routeur RV320 est plus lent que prévu par le biais du fournisseur d'accès à Internet (FAI) Optimum Online. Vitesse réduite de seulement 30 Mbits/s sur une connexion Internet ISP 100 Mbits/s. Le modem utilisé est un Cisco DPQ3925.

État actuel

Un débit pouvant atteindre 70 Mbits/s est atteint lorsque le WAN est réglé sur 100 semi-duplex et environ 7 à 8 Mbits/s lorsque le WAN est réglé sur 100 Full Duplex. Les fichiers de débogage ont été rassemblés mais les développeurs n'ont pas pu reproduire le problème car ils voyaient des vitesses complètes avec la même configuration que l'environnement réseau signalé. Ce problème sera référencé dans le futur.