Résumé

Le RV320 gèle de façon intermittente. Le périphérique doit être redémarré afin de récupérer du gel.

Date d'identification

15 avril 2016

Date de résolution

10 mai 2017

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

RV320

1.2.1.14, 1.3.1.10

Description du problème

Le RV320 gèle de façon intermittente. Le réseau local (LAN) ne peut pas être atteint lorsque le problème se produit. Le périphérique doit être redémarré afin de récupérer du gel.

Résolution

La publication de la version 1.3.2.02ts-4a a résolu le problème.