Avis spécial : Structure des licences - Firmware versions 1.0.3.15 et ultérieures. À l'avenir, AnyConnect entraînera des frais pour les licences client uniquement.

Pour plus d'informations sur les licences AnyConnect sur les routeurs de la gamme RV340, consultez l'article Licence AnyConnect pour les routeurs de la gamme RV340.

Introduction

Le routeur VPN Gigabit double WAN RV340W avec technologie sans fil fait partie de la gamme RV34x et est la contrepartie sans fil du routeur RV340. Facile à utiliser, flexible, hautes performances et durable, il convient parfaitement aux petites entreprises. Désormais doté de plusieurs fonctions de sécurité supplémentaires telles que le filtrage Web, le contrôle des applications et la protection de la source IP, le routeur RV340W offre une connectivité haut débit, filaire et sans fil hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants. Ces nouvelles fonctions de sécurité facilitent également le réglage précis des activités autorisées sur le réseau.

Cet article vise à présenter les spécifications produit du routeur VPN Gigabit double WAN RV340W avec technologie sans fil.

Note: Pour en savoir plus sur le routeur VPN Gigabit double WAN RV340W avec technologie sans fil, cliquez ici.

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Normes

802.11 (Wi-Fi), 802.11ac, 802.1n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802 .1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q Virtual Local Area Network (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RIP v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1) 723)

Système d'exploitation

Linux

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Ports

LAN, WAN, USB, console

Interfaces physiques

Spécifications

Description

Ports

4 ports Ethernet 10/100/1000 RJ-45

2 WAN

2 ports USB

1 console

Boutons

Bouton Réinitialiser, bouton Wi-Fi

Commutateur

Commutateur d'alimentation

Sécurité physique

Kensington

Oui

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

280 x 44 x 170 mm (11,0 x 1,45 x 6,69 pouces)

Poids

1,2 kg

Fonctionnalités réseau

Spécifications

Description

Prise en charge VLAN

Oui; VLAN basés sur les ports et les balises 802.1Q

Protocoles réseau

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)

Proxy DNS (Domain Name System)

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) et transfert multidiffusion

Rapid Spanning-Tree Protocol (RSTP )

Système de noms de domaine dynamique (DynDNS, NOIP)

Traduction d'adresses réseau (NAT), traduction d'adresses de port (PAT)

NAT un à un

Gestion des ports

Mise en miroir des ports

Nombre des VLAN

1 VLAN de gestion (plage 1-4096), jusqu'à 32 VLAN

demandeur 802.1X

Oui

Protocoles de routage

Routage statique

Routage dynamique

RIP v1 et v2

NAT

PAT, protocole NAPT (Network Address Port Translation)

Périphérie du réseau (DMZ)

Configurable par logiciel avec n'importe quelle adresse IP LAN

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

IPv6

IPv4 et IPv6 à double pile

Transmission tunnel 6to4

Configuration automatique des adresses sans état

Serveur DHCPv6 pour clients IPv6 sur LAN

Client DHCP v6 pour la connectivité WAN

ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routage IPv6 statique

Routage IPv6 dynamique avec RIPng

Prise en charge de l'hôte IPv6

RADIUS IPv6,

NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus un VLAN de gestion

Sécurité

Spécifications

Description

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS

Pare-feu

Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection), transfert et déclenchement de port, prévention des dénis de service (DoS), DMZ logicielle

Attaques DoS empêchées :

- Inondation SYN

- Tempête d'écho

- Inondation ICMP

- Inondation UDP

- Inondation TCP

Blocage de Java, cookies, active-X, proxy HTTP

Filtre Web

Filtre les sites malveillants et bloque les sites Web nuisibles

Filtre de contenu

Blocage d'URL statique ou blocage de mot clé

Contrôle des applications

Oui

VPN

Spécifications

Description

IPsec

50 connexions simultanées (toute combinaison d'accès à distance et de site à site), débit pouvant atteindre 650 Mbits/s

Accès à distance IPSec

Oui

L2TP sur IPSec

Oui

GRE sur IPSec

Oui

VPN SSL Cisco (Cisco AnyConnect)

2 tunnels inclus. 50 tunnels maximum avec licences de routeur en option. Débit pouvant atteindre 33 Mbits/s

PPTP

25 connexions, débit pouvant atteindre 100 Mbits/s

Mode télétravailleur (VPN Cisco IPSec)

Le routeur agit en tant que client pour se connecter à la passerelle VPN centrale en mode télétravailleur.

Relais VPN

IPSec, PPTP, L2TP

Configuration

Spécifications

Description

Interface utilisateur Web

Configuration simple basée sur navigateur (HTTP, HTTPS)

Interface de ligne de commande (CLI)

Ligne de commande utilisant SSH

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Local, distant journal système , alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Journalisation, Ping, Traceroute, recherche DNS et mise en miroir des ports

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Heure système

Prise en charge de NTP, saisie manuelle de l'heure d'été

Langues

L'interface utilisateur graphique prend en charge l'anglais

Accès sans fil

Spécifications

Description

Type de radio et de modulation

Double radio, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) IEEE 802.11a/n : OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

IEEE 802.11ac : OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac

MIMO 4x4 avec 2 faisceaux spatiaux à 5 GHz

MIMO 3x3 avec 2 faisceaux spatiaux à 2,4 GHz

Canaux 20, 40 et 80 MHz pour 802.11ac

20 et 40 MHz pour 802.11n

Débit de données PHY jusqu'à 2,7 Gbit/s :

- 2,4 GHz : 450 Mbits/s (64-QAM), 600 Mbits/s (256-QAM)

- 5 GHz : 1,7 Gbit/s (256-QAM), 2,1 Gbit/s (1024-QAM)

802.11 Sélection dynamique de la fréquence (DFS)

Canaux de fonctionnement

11 Amérique du Nord, 13 régions d'Europe, sélection automatique des canaux

Isolation sans fil

Isolation sans fil entre les clients

Antennes externes

4

Gain d'antenne en dBi

2,4 GHz : 3 dBi par antenne

5 GHz : 5 dBi par antenne

Sensibilité du récepteur

2,4 GHz :

-802.11b : -82 dBm à 11 Mbit/s,

-802.11g : -71 dBm à 54 Mbits/s,

802.11n (HT20) : -69 dBm à MCS7,

HT20, -65 dBm à mcs15, HT40

5 GHz :

-802.11ac (VHT20) : -59 dBm à MCS8

-802.11ac (VHT40) : -54 dBm à MCS9

-802.11ac (VHT80) : -51 dBm à MCS9

Fréquence radio

Double bande, fonctionne sur 2,4 GHz et 5 GHz

Clients WLAN actifs

Prend en charge jusqu'à 50 clients simultanés

Plusieurs SSID

Prend en charge plusieurs SSID (Service Set Identifiers), jusqu'à 8 réseaux virtuels distincts, 4 par radio.

Carte VLAN sans fil

Prend en charge le mappage SSID vers VLAN avec isolation du client sans fil

Sécurité WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

WMM (Wi-Fi Multimedia)

WMM, économie d'énergie WMM (WMM-PS)

Environnement

Spécifications

Description

Alimentation

12 V 1,5 A

Certifications

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Température de fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage

0 à 70 °C (32 à 158 °F)

Humidité en fonctionnement

10 à 85 % sans condensation

Humidité de stockage

5 à 90 % sans condensation