Introduction

Le routeur VPN Gigabit double WAN RV345P avec PoE, qui fait partie de la gamme RV34x, est un routeur facile à utiliser, flexible, hautes performances et durable qui convient parfaitement aux petites entreprises. Désormais doté de plusieurs fonctions de sécurité supplémentaires telles que le filtrage Web, le contrôle des applications et la protection de la source IP, le nouveau routeur RV345P offre une connectivité filaire haut débit hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants. Ces nouvelles fonctions de sécurité facilitent également le réglage précis des activités autorisées sur le réseau.

Le RV345P est également équipé de huit ports PoE (Power over Ethernet), idéaux pour les périphériques tels que les points d'accès sans fil et les téléphones IP.

Cet article vise à fournir les spécifications produit relatives au routeur VPN double WAN RV345P avec PoE.

Note: Pour en savoir plus sur le routeur VPN Gigabit double WAN RV345P avec PoE, cliquez ici.

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Normes

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RIP (Routing Information Protocol) ) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723) 802.3af (PoE)

Système d'exploitation

Linux

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Ports

16 LAN (8 données, 8 PoE, WAN, USB, console)

Interfaces physiques

Spécifications

Description

Ports

Ethernet 16 10/100/1000, avec prise en charge de 802.3af

-8 ports de données

-8 PoE

1 port console

Port adaptateur secteur 12 V CC 2,5 A

2 WAN

2 ports USB

Boutons

Bouton Réinitialiser

Commutateur

Commutateur d'alimentation

Emplacement de verrouillage

Emplacement de verrouillage Kensington

Montage et sécurité physique

Options de montage

2 supports de montage en rack sont fournis, dont 8 vis.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

280 x 44 x 170 mm (11 x 1,75 x 6,75 pouces)

Poids

1,2 kg

Fonctionnalités réseau

Spécifications

Spécifications

Prise en charge des réseaux locaux virtuels (VLAN)

Oui

Protocoles réseau

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)

proxy DNS

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) et transfert multidiffusion

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Traduction d'adresses réseau (NAT), traduction d'adresses de port (PAT)

NAT un à un

Gestion des ports

Mise en miroir des ports

Bonjour

Nombre de VLAN

Jusqu'à 32 VLAN

Protocoles de routage

Routage statique

Routage dynamique

RIP v1 et v2

Routage inter-VLAN

Traduction d'adresses réseau (NAT)

PAT (Port Address Translation), protocole NAPT (Network Address Port Translation)

Périphérie du réseau (DMZ)

Configurable par logiciel avec n'importe quelle adresse IP LAN

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

Quality of Service (QoS)

Mise en file d'attente WAN (Wide Area Network)

3 files d'attente

Prise en charge des points de code des services différenciés (DSCP)

Classe de service (CoS)

Gestion de la bande passante pour la hiérarchisation des services

IPv6

IPv4 et IPv6 à double pile

6 à 4 tunnels

Configuration automatique des adresses sans état

Serveur DHCPv6 pour clients IPv6 sur LAN

Client DHCPv6 pour la connectivité WAN

ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routage IPv6 statique

Routage IPv6 dynamique avec RIPng

Prise en charge de l'hôte IPv6

RADIUS IPv6

NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus un VLAN de gestion

Sécurité

Spécifications

Description

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

Protocole HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), complexité des noms d'utilisateur/mots de passe

Pare-feu

Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection), transfert et déclenchement de port, prévention des dénis de service (DoS), DMZ logicielle

Attaques DoS empêchées :

- Inondation SYN

- Tempête d'écho

- Inondation ICMP

- Inondation UDP

- Inondation TCP

Blocage de Java, cookies, active-X, proxy HTTP

Filtre Web

Filtre les sites malveillants et bloque les sites Web nuisibles

Filtre de contenu

Blocage d'URL statique ou blocage de mot clé

Contrôle des applications

Oui

Protection de la source IP

Lier les adresses IP aux adresses MAC

VPN

IPsec

Oui; 50 tunnels maximum, profils préconfigurés pour Amazon Virtual Cloud et Microsoft Azure

Client à site

Oui

Client VPN de télétravailleur

Oui

VPN PPTP

Oui; 25 tunnels maximum

Serveur L2TP

Oui; 25 tunnels maximum

VPN SSL

Oui; 50 tunnels maximum

Débit VPN (IPSec)

50 Mbits/s

Configuration

Spécifications

Description

Utilitaire Web

Configuration simple basée sur navigateur (HTTP, HTTPS)

Interface de ligne de commande (CLI)

Ligne de commande utilisant Secure Shell (SSH)

Protocoles de gestion

Navigateur Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, UPnP (Universal Plug and Play)

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Local, distant journal système, alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Journalisation, Ping, Traceroute, recherche DNS et mise en miroir des ports

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte Pv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Heure système

Prise en charge du protocole NTP (Network Time Protocol), saisie manuelle de l'heure d'été

Langues

Interface utilisateur graphique (GUI) prise en charge de l'anglais

Environnement

Spécifications

Description

Alimentation

12 V 2,5 A

Certifications

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Température de fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage

-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

Humidité en fonctionnement

10 à 85 % sans condensation