Objectif

Un réseau privé virtuel (VPN) est la connexion entre le réseau local et un hôte distant. L’hôte distant peut être un autre ordinateur ou un autre réseau. La page VPN Status affiche l'état de la connexion VPN entre le routeur et un hôte. Ceci est généralement utilisé pour résoudre les problèmes de connectivité entre le routeur et l’hôte distant à l’aide de la connexion VPN.

Cet article vise à vous montrer comment afficher la table de routage sur un routeur RV340 ou RV345.

Périphériques pertinents

- Gamme RV34x

Version du logiciel

- 1.0.02.16 - RV340, RV345

Afficher l'état du VPN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et sélectionnez VPN > VPN Status.

Les informations suivantes sont affichées dans la page VPN Status :

État du tunnel site à site

- Tunnel(s) Used : tunnel VPN utilisé.

- Tunnel(s) Available : indique les tunnels VPN disponibles.

- Tunnel(s) Enabled : affiche les tunnels VPN activés.

- Tunnel(s) Defined : état du tunnel VPN.

Note: Dans la table de connexion, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer ou actualiser un tunnel. Vous pouvez également cliquer sur Sélection de l'affichage des colonnes pour choisir les en-têtes de colonne affichés dans la table de connexion.

État du tunnel client-site

- Group or Tunnel Name : nom du tunnel VPN. Il s'agit d'une référence uniquement et ne correspond pas au nom utilisé à l'autre extrémité du tunnel.

- Connexions : état de la connexion.

- Phase2 Encryption/Auth/Group : indique le type de chiffrement de phase 2, la méthode d'authentification et le numéro de groupe DH.

- Local Group : adresse IP et masque de sous-réseau du groupe local.

Note: Vous pouvez également ajouter, modifier, supprimer ou actualiser un tunnel VPN dans la table de connexion.

État VPN SSL

- Tunnel(s) Used : indique les tunnels VPN SSL utilisés pour la connexion.

- Tunnel(s) Available : indique les tunnels disponibles pour la connexion VPN SSL.

- Le tableau de connexion VPN SSL affiche les éléments suivants :

- Policy Name : nom de la stratégie utilisée par le tunnel VPN.

- Session : nombre de sessions pour le tunnel VPN.

Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer un VPN SSL dans la table de connexion.Note:

État du tunnel PPTP

- Tunnel(s) Used : indique les tunnels PPTP utilisés pour la connexion VPN.

- Tunnel(s) Available : indique les tunnels PPTP disponibles pour la connexion.

- Le tableau PPTP VPN Connection affiche les informations suivantes :

- ID de session : il s'agit de l'identification de session de la connexion proposée ou actuelle.

- Username : affiche le nom de l'utilisateur connecté.

- Remote Access : adresse IP de la connexion proposée connectée à distance.

- Tunnel IP : adresse IP du tunnel VPN.

- Connect Time : indique la durée pendant laquelle le tunnel VPN a été actif.

- Action : permet de connecter ou de déconnecter le tunnel.

Vous pouvez également ajouter, modifier, supprimer, connecter ou déconnecter une connexion dans la table de connexion.Note:

État du tunnel L2TP

- Tunnel(s) Used : indique les tunnels VPN L2TP utilisés pour la connexion.

- Tunnel(s) Available : indique les tunnels disponibles pour la connexion VPN L2TP.

- ID de session : il s'agit de l'identification de session de la connexion proposée ou actuelle.

- Username : affiche le nom de l'utilisateur connecté.

- Remote Access : adresse IP de la connexion proposée connectée à distance.

- Tunnel IP : adresse IP du tunnel VPN.

- Connect Time : indique la durée pendant laquelle le tunnel VPN a été actif.

- Action : permet de connecter ou de déconnecter le tunnel.

Vous pouvez également ajouter, modifier, supprimer, connecter ou déconnecter une connexion dans la table de connexion.Note:

Vous devez maintenant avoir correctement affiché l'état du VPN sur votre point d'accès sans fil.