Résumé

L'accès au serveur Web interne ne fonctionne pas lorsque la fonction de filtrage Web est activée, mais fonctionne correctement lorsqu'elle est désactivée.

Date d'identification

11 juillet 2016

Date de résolution

13 janvier 2017

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

RV320, RV325

1.2.1.14, 1.3.1.10

Description du problème

L'accès au serveur Web interne ne fonctionne pas lorsque la fonction de filtrage Web est activée, mais fonctionne correctement lorsqu'elle est désactivée. Les paquets de réponse qui accèdent au serveur Web interne n'ont pas emprunté le chemin NAT (Network Address Translation) correctement. La première connexion TCP (Transmission Control Protocol) est terminée, mais la requête GET est filtrée.

Résolution

Ajuster le chemin du paquet de réponse.