Objectif

Le routeur VPN sans fil N ADSL2+ Cisco RV132W offre des performances exceptionnelles et est facile à configurer, déployer et utiliser. Ce périphérique peut être utilisé pour se connecter à une interface WAN Ethernet classique ou à une interface ADSL2+ (Asymmetrical Digital Subscriber Line 2 plus). Il prend également en charge Cisco FindIT Network Management, qui vous permet de gérer les périphériques Cisco pris en charge, tels que les commutateurs, les routeurs et les points d'accès sans fil Cisco. Pour en savoir plus sur Cisco FindIT Network Management, cliquez ici. Le RV132W est adapté aux petits bureaux à domicile (SOHO) et aux déploiements plus petits avec des fonctionnalités de réseau privé virtuel (VPN).

Cet article vise à présenter les spécifications produit du routeur VPN sans fil N ADSL2+ RV132W.

Note: Pour en savoir plus sur le routeur VPN sans fil N RV132W, cliquez ici.

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Normes

IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (authentification de sécurité), 102.1Q (VLAN), 802.11i (sécurité WPA2), 802.11e (QoS sans fil), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RIP (Routing Information Protocol) v1 (RFC 10) RIP v2 (RFC 1723)

Interfaces physiques

Ports

LAN, WAN, USB, console

Commutateur

Bouton d'alimentation (allumé, éteint)

Boutons

Réinitialiser, Wi-Fi (activé, désactivé)

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

DEL

Alimentation, DSL ou WAN, Internet, LAN (ports 1 à 3), sans fil, VPN, USB

Système d'exploitation

Linux

Fonctionnalités réseau

Protocoles réseau

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)

proxy DNS

Agent de relais DHCP

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) et transfert multidiffusion

Rapid Spanning-Tree Protocol (RSTP )

Système de noms de domaine dynamique (DynDNS, NOIP)

Traduction d'adresses réseau (NAT), traduction d'adresses de port (PAT)

NAT un à un

Gestion des ports

Mise en miroir des ports

DMZ configurable par logiciel à n'importe quelle adresse IP LAN

Passerelles de couche application SIP (Session Initiation Protocol) (ALG)

LAN

3 ports LAN 10/100 Mbits/s avec commutateur géré

Réseau WAN

1 port WAN FE 10/100 Mbits/s

Réseau WAN

1 ADSL2+

WLAN

Point d'accès sans fil 802.11n haut débit intégré

Protocoles de routage

Routage statique

Routage dynamique

RIP v1 et v2

Routage inter-VLAN

Traduction d'adresses réseau (NAT)

PAT (Port Address Translation), protocole NAPT (Network Address Port Translation)

Prise en charge VLAN

VLAN basés sur les ports et les balises 802.1Q

Nombre de VLAN

6 VLAN actifs (plage 2-4094)

IPv6

IPv4 et IPv6 à double pile

6e

Configuration automatique des adresses sans état

Serveur DHCPv6 pour clients IPv6 sur un LAN

Client DHCPv6 pour la connectivité WAN

ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routage IPv6 statique

Routage IPv6 dynamique avec RIPng

Périphérie du réseau (DMZ)

Configurable par logiciel avec n'importe quelle adresse IP LAN

Couche 2

VLAN 802.1Q, 6 VLAN actifs

Sécurité

Pare-feu

Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection), transfert et déclenchement de port, prévention des dénis de service (DoS), DMZ logicielle

Attaques DoS empêchées :

Inondation SYN

Tempête d'écho

Inondation ICMP

Inondation UDP

Inondation TCP

Bloquer Java, cookies, active-X, proxy HTTP

Contrôle d'accès

Listes de contrôle d’accès IP ; Contrôle d'accès sans fil basé sur MAC

Filtrage de contenu

Blocage d'URL statique ou blocage de mot clé

Gestion sécurisée

HTTPS, complexité des noms d'utilisateur et des mots de passe

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WPS

Privilèges utilisateur

2 niveaux d'accès : administrateur et invité

QoS

Priorité 802.1p basée sur les ports LAN, priorité basée sur les applications sur les ports WAN

4 files d'attente

Prise en charge DSCP (Differentiated Services Code Point)

Classe de service (CoS)

Gestion de la bande passante pour la hiérarchisation des services

Performances

Débit NAT

75 Mbits/s (WAN Ethernet)

Sessions simultanées

2000

Débit VPN IPsec (3DES, AES)

3 Mbits/s

Configuration

Interface utilisateur Web

Configuration simple basée sur navigateur (HTTP, HTTPS)

Interface de ligne de commande (CLI)

Ligne de commande utilisant SSH

Gestion

Interface utilisateur Web

Configuration simple basée sur navigateur (HTTP, HTTPS)

CLI

Ligne de commande utilisant SSH

Protocoles de gestion

Navigateur Web, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Journalisation des événements

Local, syslog, alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Ping, Traceroute, recherche DNS et miroir de ports

Mise à niveau

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé ou exporté

Heure système

Prise en charge du protocole NTP, de l'heure d'été, de l'entrée manuelle

Langues

L'interface utilisateur graphique prend en charge l'anglais

Accès sans fil

Type de radio et de modulation

802.11b : DSSS, 802.11g : OFDM (orthogonal Frequency Division Multiplexing), 802.11n : DÉSACTIVÉ

WLAN

Point d'accès standard IEEE 802.11n 2,4 GHz avec compatibilité 802.11b/g

Canaux de fonctionnement

11 Amérique du Nord, 13 régions d'Europe, sélection automatique des canaux

Isolation sans fil

Isolation sans fil entre les clients

Antennes internes

2

Gain d'antenne en dBi

3 dBi

Puissance d'émission

802.11b : 17 dBm +/- 2,5 dBm ; 802.11g : 15 dBm +/- 2,5 dBm ; 802.11n : 15 dBm +/- 2,5 dBm

Sensibilité du récepteur

-85 dBm à 11 Mbits/s, -73 dBm à 54 Mbits/s, -68 dBm à mcs15, HT20, -65 dBm à mcs15, HT40

Fréquence radio

Simple bande, fonctionne sur 2,4 GHz

Clients WLAN actifs

Prend en charge jusqu'à 50 clients simultanés

Plusieurs SSID

Prend en charge plusieurs SSID (Service Set Identifiers), jusqu'à 4 réseaux virtuels distincts

Carte VLAN sans fil

Prend en charge le mappage SSID vers VLAN avec isolation du client sans fil

Sécurité WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

WMM (Wi-Fi Multimedia)

WMM, économie d'énergie WMM (WMM-PS)

Environnement

Alimentation

12 V 1 A

Certifications

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Température de fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage

-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

Humidité en fonctionnement

10 à 85 % sans condensation