Introduction

Cet article vise à fournir des spécifications produit de type « back of the box » sur le routeur VPN double WAN RV340. Pour une présentation plus détaillée, cliquez ici pour afficher la fiche technique consolidée de la gamme RV34X.

Le routeur VPN double WAN RV340 est un périphérique hautes performances, flexible et facile à utiliser, parfaitement adapté aux petites entreprises. Avec des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que le filtrage Web, le contrôle des applications et la protection de la source IP, le nouveau RV340 offre une connectivité filaire haut débit hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants. Ces nouvelles fonctions de sécurité facilitent également le réglage fin des activités autorisées sur le réseau.

Remarque : Pour afficher un « Qu'y a-t-il dans la boîte ? » style article about the RV340 Dual-WAN VPN Router, click here.

Spécifications produit

Spécifications

Description

Normes

802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RIP v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723)

Système d'exploitation

Linux

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Ports

LAN, WAN, USB, console

Interfaces physiques

Ports

9 ports Ethernet 10/100/1000, avec prise en charge de la norme 802.3af

2 WAN

2 ports USB

Boutons

Bouton Réinitialiser

Commutateur

Interrupteur D'Alimentation

Montage et sécurité physique

Options de montage multiples

2 supports de montage en rack sont fournis avec 8 vis.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

280 x 44 x 170 mm (11,0 x 1,45 x 6,69 pouces)

Poids

1,2 kg (2,65 livres)

Fonctionnalités réseau

Prise en charge VLAN

Oui; VLAN basés sur les ports et les balises 802.1Q

Protocoles réseau

Protocoles réseau

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)

Proxy DNS

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) et transfert multidiffusion

Système de noms de domaine dynamique (DynDNS, NOIP)

Traduction d'adresses de réseau (NAT), traduction d'adresses de port (PAT)

NAT un à un

Gestion des ports

Mise en miroir des ports

Nombre de VLAN

1 VLAN de gestion (plage 1-4096).

Demandeur 802.1X

Oui

Protocoles de routage

Routage statique

Routage dynamique

RIP v1 et v2

Traduction d'adresses réseau (NAT)

Protocole PAT (Port Address Translation), protocole NAPT (Network Address Port Translation)

Périphérie du réseau (DMZ)

Configurable par logiciel sur n'importe quelle adresse IP LAN

Équilibrage de charge

Oui

IPv6

Double pile IPv4 et IPv6

Transmission tunnel 6to4

Configuration automatique des adresses sans état

Serveur DHCPv6 pour clients IPv6 sur le réseau local

Client DHCP v6 pour la connectivité WAN

Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routage IPv6 statique

Routage IPv6 dynamique avec RIPng

Prise en charge des hôtes IPv6

RADIUS IPv6,

Protocole NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus un VLAN de gestion

Sécurité

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS

Pare-Feu

Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection), transfert et déclenchement de port, prévention des dénis de service (DoS), DMZ logicielle

Attaques DoS évitées :

- Inondation SYN

- Tempête D'Écho

- Inondation ICMP

- Inondation UDP

- Inondation TCP

Bloque Java, les cookies, Active-X, le proxy HTTP

Filtre Web

Filtre les sites malveillants et les bloque

Filtre de contenu

Blocage statique des URL ou blocage par mot clé

Contrôle des applications

Oui

Configuration

Gestion

interface utilisateur Web

Configuration simple basée sur un navigateur (HTTP, HTTPS)

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Alertes locales, distantes syslog , e-mail

Diagnostics réseau

Journalisation, Ping, Traceroute, recherche DNS et miroir de ports

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Heure système

Prise en charge de NTP, entrée manuelle d'heure d'été

Langues

Oui

Environnemental

Alimentation

12 V 1,5 A

Certifications

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Température de fonctionnement

0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)

Température de stockage

20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)

Humidité de fonctionnement

10 à 85 %, sans condensation

Visionner une vidéo connexe à cet article...

Cliquez ici pour consulter les autres discussions techniques (Tech Talks) de Cisco