Objectif

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole de configuration réseau pour les hôtes sur les réseaux IP. Le protocole DHCP fournit des adresses IP ainsi qu'une route par défaut et un préfixe de routage pour les ordinateurs. Lorsque le relais DHCP est activé, un client DHCP sans adresse IP peut communiquer avec le serveur via des agents de relais DHCP.

Ce document explique la configuration du serveur DHCP ou du relais sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Version du logiciel

•4.2.1.02

Configuration du serveur DHCP IPv4

Pour configurer un serveur DHCP IPv4, reportez-vous à l'article IPv4 DHCP Server Configuration sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Configuration du relais DHCP IPv4 du serveur DHCP ou du relais DHCP

Pour configurer un relais DHCP IPv4, reportez-vous à l'article IPv4 DHCP Relay Configuration sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

Configuration du serveur DHCP IPv6

Pour configurer un serveur DHCP IPv6, reportez-vous à l'article Configuration du serveur DHCP IPv6 sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.