Objectif

L'accès à distance permet à un utilisateur de gérer à distance la configuration RV315W. Pour utiliser la fonctionnalité d'accès distant, l'utilisateur doit être un hôte distant approuvé. Cet article explique comment configurer un hôte distant de confiance sur le routeur VPN RV315W.

Note: Pour configurer les protocoles et les ports utilisés pour l'accès à distance, reportez-vous à l'article Protocoles et ports d'accès à distance sur le routeur VPN RV315W.

Périphérique applicable

· RV315W

Version du logiciel

•1.01.03

Hôtes distants approuvés

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Gestion du système > Gestion à distance > Hôtes distants approuvés. La page Trusted Remote Hosts s'ouvre :

Étape 2. Dans la zone Trusted Remote Hosts, cliquez sur la case d'option du type d'hôte distant approuvé autorisé. Il existe deux options :

· Any IP Address : permet à tout hôte distant d'accéder au routeur RV315W via le WAN.

· Specific IP Address : seul un hôte spécifique possédant des adresses IP spécifiques peut accéder au routeur RV315W via le WAN.

Étape 3. Si vous avez sélectionné Specific IP Address à l'étape 2, saisissez l'adresse IP de l'hôte.

Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter l'hôte à la liste des hôtes distants.

Étape 5. (Facultatif) Pour sélectionner tous les hôtes de la liste des hôtes distants approuvés, cliquez sur Sélectionner tout.

Étape 6. (Facultatif) Pour désélectionner tous les hôtes de la liste des hôtes distants approuvés, cliquez sur Annuler tout.

Étape 7. (Facultatif) Pour supprimer un hôte spécifique de la liste des hôtes distants approuvés, cliquez sur l'hôte souhaité et cliquez sur Supprimer.

Note: Pour supprimer tous les hôtes approuvés de la liste des hôtes distants, cliquez sur Sélectionner tout et cliquez sur Supprimer.