Objectif

Le rapport technique 069 (TR-069) vous permet d'établir une connexion entre un serveur de configuration automatique (ACS) et un équipement client (CPE). Un fournisseur d'accès Internet (FAI) utilise un ACS pour configurer automatiquement le périphérique à distance sans intervention de l'utilisateur. À l'aide de TR-069, les terminaux communiquent avec les serveurs de configuration automatique et établissent une connexion. CPE est un terminal et l’équipement associé dans les locaux de l’utilisateur, qui est connecté au canal de télécommunication du fournisseur de services.

Cet article explique comment configurer les paramètres TR-069 sur RV315W.

Périphérique applicable

· RV315W

Version du logiciel

•1.01.03

Paramètres TR-069

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Gestion du système > Paramètres TR-069. La page TR-069 Settings s'ouvre :

Étape 2. Activez la case d'option Enable pour activer le TR-069 sur le RV315W.

Note: L'activation du TR-069 permet à l'administrateur de configurer également l'ACS et le CPE sur le périphérique.

Serveurs de configuration automatique (ACS)

Étape 1. Saisissez l'URL de l'ACS dans le champ URL. Cette URL connecte le routeur RV315W au serveur ACS distant.

Étape 2. Saisissez le nom d'utilisateur pour accéder au serveur ACS dans le champ Username. Ce nom d’utilisateur est fourni par le FAI.

Étape 3. Saisissez le mot de passe qui lui est attribué dans le champ Password (Mot de passe). Ce mot de passe est fourni par le FAI.

Étape 4. Click Save.

Équipement client (CPE)

Étape 1. Saisissez le nom d'utilisateur qui établit une connexion avec le CPE dans le champ Username. Cet utilisateur doit être un utilisateur du serveur distant.

Étape 2. Saisissez le mot de passe du serveur distant pour établir la connexion avec le CPE dans le champ Password (Mot de passe). Ce mot de passe est utilisé pour authentifier l'utilisateur sur le serveur distant.

Étape 3. (Facultatif) Pour que le CPE envoie des paquets d'informations, cliquez sur la case d'option Activer dans le champ Envoyer des paquets d'informations. Les paquets CPE incluent les informations que le périphérique utilise actuellement.

Étape 4. Si l'option Send Inform Packets a été activée à l'étape 3, saisissez l'intervalle de temps auquel le CPE envoie des paquets d'informations. Cette durée est donnée en secondes.

Étape 5. Entrez le numéro de port utilisé pour lancer une requête au serveur TR-069 dans le champ Request Connection Port.

Étape 6. (Facultatif) Pour télécharger le logiciel du RV315W, cliquez sur la demande à envoyer au serveur TR-069 dans le champ Demande de téléchargement. Il existe deux options :

Firmware · : envoie une demande au serveur TR-069 pour télécharger le micrologiciel RV315W.

Configuration · du fournisseur : envoie une demande au serveur TR-069 pour télécharger la configuration du fournisseur RV315W.

Étape 7. Cliquez sur Envoyer pour envoyer la demande au serveur TR-069 dans le champ Demande de téléchargement.

Étape 8. (Facultatif) Pour télécharger un logiciel du RV315W vers le serveur TR-069, cliquez sur la demande à envoyer au serveur TR-069 dans le champ Upload Request (Demande de téléchargement). Il existe deux options :

Fichier de configuration · : envoie une requête au serveur TR-069 pour télécharger le fichier de configuration RV315W.

Configuration · du fournisseur : envoie une demande au serveur TR-069 pour télécharger la configuration du fournisseur RV315W.

Étape 9. Cliquez sur Send pour envoyer la demande au serveur TR-069 dans le champ Upload Request.

Étape 10. (Facultatif) Pour modifier la demande de compte, cliquez sur Envoyer dans le champ Modifier la demande de compte. Cette demande de modification permet de modifier le mot de passe administratif du RV315W.

Étape 11. Click Save.