Objectif

Les paramètres d'heure définissent la date et l'heure actuelles du périphérique. Il est important pour l'administrateur de disposer d'un temps précis sur le périphérique, car il permet de surveiller à quel moment une défaillance se produit dans le système ou à quel moment certaines règles doivent être appliquées. Cet article explique comment configurer les paramètres de temps sur le routeur VPN RV315W.

Périphérique applicable

· RV315W

Version du logiciel

•1.01.03

Définition de l'heure

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et sélectionnez Gestion du système > Paramètres de temps. La page Heure système s'ouvre :

L'heure actuelle est affichée dans le champ Heure système actuelle. Cette valeur suit le format (Année - Mois - Jour) (Heure : Minute). Il existe deux façons de définir l'heure dans le système :

· Dynamiquement : définit l'heure système lorsque le périphérique est synchronisé avec un serveur NTP (Network Time Protocol).

· Manually : l'administrateur définit l'heure manuellement sur le périphérique.

Dynamique

Un serveur NTP (Network Time Protocol) est un serveur qui a accès à une horloge automatique qui fournit une heure précise aux périphériques du réseau. Les serveurs NTP permettent de synchroniser l'heure sur l'ensemble d'un réseau afin que les fonctions planifiées sur plusieurs périphériques puissent avoir lieu simultanément.

Étape 1. Cliquez sur la case d'option Dynamiquement pour configurer les paramètres de temps de manière dynamique.

Étape 2. Dans le champ NTP Server 1, saisissez le nom de domaine du serveur NTP à partir duquel le RV315W reçoit l'heure.

Étape 3. (Facultatif) Pour configurer un serveur NTP supplémentaire, saisissez le nom de domaine d'un autre serveur NTP dans le champ Serveur NTP 2.

Étape 4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres d'heure.

Manuellement

Étape 1. Cliquez sur la case d'option Manually pour configurer manuellement les paramètres d'heure.

Étape 2. Sélectionnez l'année dans la liste déroulante Année.

Étape 3. Sélectionnez le mois dans la liste déroulante Mois.

Étape 4. Sélectionnez le jour dans la liste déroulante Jour.

Étape 5. Sélectionnez l'heure dans la liste déroulante Heure.

Étape 6. Sélectionnez la minute dans la liste déroulante Minute.

Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres d'heure.