Objectif

La page Internet Setup permet de créer une connexion entre le port WAN (Wide Area Network) et Internet. Le WAN est un réseau qui s'étend sur de vastes zones permettant une communication efficace, notamment via Internet. Ce processus permet d'accéder à Internet via le périphérique. Cet article explique comment configurer la connexion Internet au WAN via le routeur VPN CVR100W.

Note: La configuration de la connexion WAN varie en fonction de la connexion Internet dont vous disposez.

Périphérique applicable

Routeur VPN · CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Configuration Internet

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > WAN > Internet Setup. La page Internet Setup s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Internet Connection Type, sélectionnez une option pour le port WAN.

· Automatic Configuration-DHCP — Le routeur CVR100W reçoit dynamiquement une adresse IP du fournisseur d'accès à Internet (FAI).

· PPPoE - (Point-to-Point Protocol over Ethernet) vous demandera d'utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre FAI.

· Static IP - Cette option sera utilisée si votre FAI vous donne une adresse IP permanente pour le périphérique WAN.

Configuration automatique - DHCP

Note: Les paramètres facultatifs ne doivent être configurés que si le FAI en a besoin.

Étape 1. Saisissez le nom d'hôte de votre réseau dans le champ Host Name (Nom d'hôte). Le nom d’hôte sera le nom du périphérique utilisé par le FAI pour identifier la connexion WAN.

Étape 2. Saisissez le nom de domaine de votre réseau dans le champ Domain Name (Nom de domaine). Le nom de domaine sera utilisé par le FAI pour identifier la connexion WAN.

Étape 3. L’unité de transmission maximale (MTU) est la plus grande quantité spécifique d’unités de données de protocole pouvant être transmises par le périphérique. Cliquez sur l'une des cases d'option suivantes :

· Auto : la taille du MTU est configurée automatiquement.

· Manual : saisissez le numéro requis de votre FAI dans le champ Size (Taille) pour spécifier manuellement le MTU.

Étape 4. Click Save.

PPPoE

Étape 1. Saisissez le nom d'utilisateur qui vous a été attribué par votre FAI dans le champ username.

Étape 2. Saisissez le mot de passe qui vous a été attribué par votre FAI dans le champ password.

Étape 3. Cliquez sur l'une des cases d'option suivantes. Cela détermine le type de connectivité pour la connexion PPPoE.

· Keep Alive — Saisissez le nombre de secondes pendant lesquelles le CVR100W tente de se reconnecter après sa déconnexion dans le champ Redial Period.

Connexion à la demande — Si votre service Internet est basé sur un certain temps de connexion, entrez le nombre de minutes pendant lesquelles le CVR100W peut être inactif, après quoi la connexion s'arrête, dans le champ Max Idle Time (Temps d'inactivité maximal).

Étape 4. Choisissez le type d'authentification utilisé pour la connexion PPPoE dans la liste déroulante Authentication Type :

· négociation automatique : demande envoyée du serveur au périphérique pour obtenir un code de sécurité spécifique afin de vérifier le VLAN du CVR100W au serveur.

· PAP : le protocole d'authentification par mot de passe nécessite un mot de passe spécifique pour connecter le périphérique au FAI.

· CHAP : protocole d'authentification à échanges confirmés qui envoie une requête ping au serveur afin de connecter le périphérique au FAI.

· MS-CHAP ou MS-CHAPv2 — Le protocole d'authentification à échanges confirmés de Microsoft envoie une requête au serveur tout comme le protocole CHAP. Cependant, cette méthode provient spécifiquement de Microsoft qui nécessite un autre mot de passe pour connecter le périphérique au FAI.

Remarque : les paramètres facultatifs ne doivent être configurés que si le FAI en a besoin.

Étape 5. Saisissez le nom d'hôte de votre réseau dans le champ Host Name (Nom d'hôte). Le nom d’hôte sera le nom du périphérique utilisé par le FAI pour identifier la connexion WAN, dans ce cas le routeur CVR100W.

Étape 6. Saisissez le nom de domaine de votre réseau dans le champ Domain Name (Nom de domaine). Le nom de domaine sera utilisé par le FAI pour identifier la connexion WAN.

Étape 7. L’unité de transmission maximale (MTU) est la plus grande quantité spécifique d’unités de données de protocole pouvant être transmises par le périphérique. Cliquez sur l'une des cases d'option suivantes :

· Auto : la taille du MTU est configurée automatiquement.

· Manual : saisissez le numéro requis de votre FAI dans le champ Size (Taille) pour spécifier manuellement le MTU.

Étape 8. Click Save.

IP statique

Étape 1. Saisissez toutes les adresses IP attribuées par le FAI dans les champs appropriés :

· Internet IP Address : adresse IP statique du port WAN.

· Subnet Mask : masque de sous-réseau de l'adresse IP statique.

· Default Gateway : passerelle par défaut du port WAN.

· Static DNS 1 : adresse IP du serveur DNS principal (Domain Name System).

· Static DNS 2 : adresse IP du serveur DNS secondaire.

Étape 2. Saisissez le nom de domaine de votre réseau dans le champ Domain Name (Nom de domaine).

Remarque : les paramètres facultatifs ne doivent être configurés que si le FAI en a besoin.

Étape 3. Saisissez le nom d'hôte de votre réseau dans le champ Host Name (Nom d'hôte). Le nom d’hôte sera le nom du périphérique utilisé par le FAI pour identifier la connexion WAN, dans ce cas le routeur CVR100W.

Étape 4. Saisissez le nom de domaine de votre réseau dans le champ Domain Name (Nom de domaine). Le nom de domaine sera utilisé par le FAI pour identifier la connexion WAN.

Étape 5. L’unité de transmission maximale (MTU) est la plus grande quantité spécifique d’unités de données de protocole pouvant être transmises par le périphérique. Cliquez sur l'une des cases d'option suivantes :

· Auto : la taille du MTU est configurée automatiquement.

· Manual : saisissez le numéro requis de votre FAI dans le champ Size (Taille) pour spécifier manuellement le MTU.

Étape 6. Click Save.