Objectif

La page Wireless Statistics d'un routeur permet à un administrateur d'afficher l'état des interfaces et le trafic qui le traverse. Ces statistiques aident l’administrateur réseau à dépanner les périphériques connectés au routeur. Un administrateur peut également utiliser ces statistiques pour déterminer la quantité de données et de puissance à allouer.

Cet article explique comment afficher les statistiques sans fil sur le routeur CVR 100W Wireless-N 300M.

Périphérique applicable

Routeur VPN · CVR 100 W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Statistiques sans fil

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status > Wireless Statistics.

Étape 2. La page Wireless Statistics s'ouvre :

Le tableau Wireless Statistics (Statistiques sans fil) affiche les champs suivants :

· SSID Name : répertorie l'ID du jeu de services disponible. Le SSID est également appelé nom sans fil.

· Packet : nombre de paquets envoyés et reçus pour chaque SSID.

· Byte : nombre d'octets envoyés et reçus pour chaque SSID.

· Error : nombre d'erreurs envoyées et reçues pour chaque SSID.

· Abandonné : nombre de paquets abandonnés envoyés et reçus pour chaque SSID.

· Multicast : nombre de paquets envoyés et reçus avec le bit de multidiffusion défini pour chaque SSID.

· Collisions : nombre de collisions depuis la dernière actualisation ou la dernière suppression manuelle pour chaque SSID.

Étape 3. Dans la liste déroulante Taux d'actualisation, sélectionnez le taux souhaité pour la capture des statistiques. Les résultats sont cumulés jusqu'à ce que les compteurs soient effacés.

· Pas de rafraîchissement : les statistiques sans fil sont prises initialement mais ne sont pas prises après la capture initiale.

•15 sec. — Les statistiques sans fil sont prises toutes les 15 secondes.

•30 sec. — Les statistiques sans fil sont prises toutes les 30 secondes.

•60 sec. — Les statistiques sans fil sont prises toutes les 60 secondes.

Étape 4. (Facultatif) Pour afficher les données d'octet en kilo-octets et d'autres données numériques sous forme de synthèse, cochez la case Afficher les données statistiques simplifiées.

Remarque : la forme par défaut de la table Wireless Statistics est constituée d'octets pour les données d'octets et d'un long formulaire pour les autres données numériques.

Étape 5. (Facultatif) Pour effacer le tableau des statistiques sans fil, cliquez sur Effacer les compteurs.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications et afficher la table des statistiques sans fil mises à jour. Une invite s'affiche en haut de la page pour indiquer si la configuration a réussi ou non.

Conclusion

Vous pouvez maintenant afficher les statistiques sans fil sur le routeur VPN CVR 100W.

Les liens suivants fournissent des informations supplémentaires que vous pourriez trouver utiles :

- Page produit du routeur VPN sans fil N Cisco CVR100W.

- Affichez les statistiques sans fil sur le routeur RV130W.

- Afficher les statistiques sans fil sur le routeur RV110W