Objectif

La page Statistiques des ports présente un large éventail d'informations importantes sur les ports qui peuvent être utiles au dépannage afin de voir ce qui s'est mal passé et où les erreurs se sont produites sur le réseau. La page Statistiques des ports permet également de collecter des données et de voir la quantité d'activité sur chaque port. Cet article explique comment afficher les statistiques de port sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

Routeur VPN · CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Statistiques de port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status > Port Statistics. La page Statistiques des ports s'ouvre :

Étape 2. Choisissez l'heure à laquelle le périphérique attend d'actualiser la page dans la liste déroulante Taux d'actualisation. Les valeurs possibles sont No Refresh, 15 sec, 30 sec et 60 sec.

Étape 3. (facultatif) Pour afficher les données en kilo-octets au lieu d'octets, cochez la case Afficher les données statistiques simplifiées.

Les données suivantes sont affichées dans le tableau Statistiques des ports :

· Interface : nom de l'interface.

· Packet : nombre de paquets envoyés et reçus.

· Byte : nombre d'octets envoyés et reçus.

· Error : nombre d'erreurs de paquets envoyées et reçues.

· Abandonné : nombre de paquets qui ont été abandonnés.

· Multicast : nombre de paquets de multidiffusion envoyés. La multidiffusion est le fait qu’un paquet d’informations est envoyé simultanément d’une source à plusieurs destinations spécifiques.

· Collisions : nombre de collisions de signaux sur ce port. Une collision se produit lorsque plusieurs périphériques tentent d’envoyer un paquet au même segment de réseau en même temps. Cela entraîne des blocages dans le système ainsi qu'une inefficacité dans le réseau.

Étape 4. (Facultatif) Pour effacer toutes les statistiques enregistrées, cliquez sur Effacer les compteurs.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.