Objectif

Une réinitialisation en usine est une réinitialisation complète des paramètres d'usine d'un périphérique. Cela est utile lorsque vous voulez supprimer une configuration indésirable qui est présente sur le périphérique.

Le redémarrage du périphérique est nécessaire pour que certaines des nouvelles configurations effectuées sur l'utilitaire de configuration Web prennent effet. Un redémarrage (ou un redémarrage) du périphérique réseau est effectué si le périphérique est gelé ou si certains paramètres du périphérique ont été modifiés.

Cet article explique comment redémarrer et restaurer les paramètres d'usine par défaut du routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Restaurer les paramètres d'usine et redémarrer

Restaurer les paramètres d'usine

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Restore Factory Defaults. La page Restore Factory Defaults s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine pour restaurer tous les paramètres d'usine actuels.

Redémarrez

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Reboot. La page Reboot s'affiche :

Étape 2. Cliquez sur Reboot pour redémarrer le périphérique.