Objectif

Les statistiques de trafic fournissent des informations de trafic en temps réel (nombre de paquets transmis et reçus) pour toutes les interfaces d'un périphérique réseau. Sur la base des statistiques de trafic de chaque interface, vous pouvez évaluer les performances du système.

Cet article explique les champs de la page Statistiques de trafic.

Périphériques pertinents

Routeur VPN double WAN · RV320

Routeur VPN double WAN Gigabit · RV325

Version du logiciel

•v 1.1.0.09

Statistiques du trafic

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Port Management > Traffic Statistics. La page Statistiques de trafic s'ouvre.

Les informations suivantes sont affichées dans le tableau Ethernet :

· Port ID : affiche le nom de toutes les interfaces disponibles sur le périphérique.

Note: Le RV325 dispose de 14 ports LAN, tandis que le RV320 en possède seulement 4.

· Link Status : indique si l'interface correspondante est activée ou désactivée. Lorsqu'un périphérique est branché, il affiche l'état Up (Activé) et lorsque le périphérique n'est pas branché, il affiche Down (Désactivé).

· Rx Packets : affiche le nombre total de paquets reçus par le routeur sur l'interface réseau correspondante.

· Rx Bytes : affiche le nombre total d'octets reçus par le routeur sur l'interface réseau correspondante.

· Tx Packets : affiche le nombre total de paquets envoyés par le routeur qui sont transmis via l'interface réseau.

· Tx Bytes : affiche le nombre total d'octets envoyés par le routeur qui sont transmis via l'interface réseau.

· Packet Error : affiche le nombre total d'erreurs lorsque des données sont envoyées ou reçues par le routeur.

Étape 2. (facultatif) Pour mettre à jour les statistiques, cliquez sur Actualiser.