Objectif

Le protocole IPv4 (Internet Protocol version 4) est responsable de la livraison de la plupart du trafic Internet. Cependant, IPv4 ne contient qu'un nombre limité d'adresses IP disponibles pour les périphériques et les réseaux à utiliser. Afin de résoudre le problème des adresses limitées, IPv6 a été créé, qui contient beaucoup plus d'adresses IP que IPv4. Cependant, IPv6 n'est pas directement compatible avec IPv4. Lorsqu'un site ou un utilisateur doit envoyer des paquets IPv6 sur un réseau IPv4, 6to4 peut être utilisé. 6to4 envoie des paquets IPv6 aux destinations IPv6 par le biais d'un réseau IPv4.

Cet article explique comment configurer le mode IP sur CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•v 1.0.1.19

Mode IP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > IP Mode. La page IP Mode s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez le mode souhaité dans la liste déroulante IP Mode. Le mode choisi doit être capable de prendre en charge la version IP utilisée par les membres du réseau. Les options disponibles sont les suivantes :

· LAN:IPv4, WAN:IPv4 — Applique IPv4 au LAN et au WAN.

· LAN : IPv6, WAN : IPv4 — Applique IPv6 au LAN et IPv4 au WAN.

· LAN : IPv6, WAN : IPv6 — Applique IPv6 au LAN et au WAN.

· LAN : IPv4+IPv6, WAN : IPv4 — Applique IPv4 et IPv6 au LAN et IPv6 au WAN.

· LAN : IPv4+IPv6, WAN : IPv4+IPv6 — Applique IPv4 et IPv6 au LAN et au WAN.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer afin d'enregistrer les modifications.

Entrée DNS 6to4 statique

Cette page permet aux utilisateurs de configurer des entrées DNS statiques pour mapper les noms d'hôte à IPv6 des adresses. Cela fournit un moyen pratique pour les utilisateurs d'accéder aux hôtes IPv6 distants.

L'entrée DNS est disponible pour les options LAN:IPv6;WAN:IPv4 et LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4.Note:

Étape 1. Cliquez sur Show Static 6to4 DNS Entry pour afficher les champs Static 6to4 DNS Entry.

Étape 2. Saisissez le nom de domaine dans le champ Domaine (01-05). Ce domaine spécifie le nom d'hôte de l'adresse IPv6 à mapper.

Étape 3. Saisissez l'adresse IP du domaine à mapper dans le champ IP (01-05).

Étape 4. Cliquez sur Enregistrer afin d'enregistrer les modifications.