Objectif

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole de couche de liaison sans fournisseur utilisé pour identifier les voisins sur un réseau local IEEE 802, en particulier pour un réseau Ethernet câblé. Les périphériques réseau annoncent leur identité et leurs capacités à partir de chaque interface à un intervalle fixe.

Cet article explique les propriétés LLDP sur la gamme de routeurs VPN RV32x.

Périphériques pertinents

Routeur VPN double WAN · RV320

Routeur VPN double WAN Gigabit · RV325

Version du logiciel

•v 1.1.0.09

Afficher les propriétés LLDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Gestion du système > Propriétés LLDP. La page Propriétés LLDP s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ État LLDP, cochez la case Activer pour activer les propriétés LLDP. Par défaut, les propriétés LLDP sont activées.

Étape 3. Dans le champ LLDP Status, vérifiez l’interface WAN appropriée par laquelle découvrir les voisins. Par défaut, tous les ports WAN sont activés.

Étape 4. (Facultatif) Pour actualiser la table de voisinage LLDP, cliquez sur Actualiser.

La table de voisinage LLDP affiche les champs suivants :

· Local Port : représente le numéro de la carte Ethernet par laquelle le voisin est connecté au périphérique.

· Chassis ID Subtype : représente le type de l'ID de châssis du voisin (par exemple, l'adresse MAC).

· ChassisID : représente l'identificateur du châssis. Lorsque le sous-type d'ID de châssis est une adresse MAC, l'adresse MAC du périphérique s'affiche.

· Port ID Subtype : représente le type du port du voisin.

· Port ID : représente le port utilisé.

· System Name : représente le nom du périphérique voisin.

· durée de vie : représente la durée en secondes après laquelle l'annonce LLDP est mise à jour.

Étape 5. (Facultatif) Activez la case d'option en regard du voisin dans la table de voisinage LLDP et cliquez sur Détails pour afficher les informations détaillées du voisin. Une nouvelle fenêtre apparaît.

Étape 6. Cliquez sur Fermer pour revenir à la page Propriétés LLDP.

Étape 7. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.