Objectif

La qualité de service (QoS) est un groupe de fonctionnalités qui permet de gérer efficacement le trafic réseau. La mise en file d'attente par priorité est une technique de QoS qui place les paquets dans des files d'attente en fonction de la priorité du paquet. Le CVR100W prend en charge quatre files d'attente pour chaque port physique du périphérique. La file d'attente 4 a la priorité la plus élevée, tandis que la file d'attente 1 a la priorité la plus faible. Le routeur envoie tout le trafic de la file d’attente de priorité supérieure avant d’envoyer le trafic des files d’attente de priorité inférieure. Un paquet peut être transféré vers une file d'attente en fonction d'une file d'attente statique par défaut, d'une valeur CoS ou d'une valeur DSCP. CoS (Class of Service) et DSCP (Differentiated Services Code Point) sont des outils QoS utilisés pour classer une trame ou un paquet respectivement. Cet article explique comment configurer les paramètres de file d'attente QoS sur le CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Configuration QoS

Paramètres basés sur les ports

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez QoS > QoS Port-Based Settings. La page QoS Port-Based Settings s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez un mode d'approbation pour chaque port LAN dans la liste déroulante Mode d'approbation. Le mode d'approbation détermine comment le trafic réseau est envoyé aux files d'attente.

· Port : le trafic réseau est transféré vers une file d'attente statique.

· CoS : le trafic réseau est prioritaire sur l'ensemble du réseau local en fonction des valeurs CoS configurées sur la page CoS Settings. Cliquez ici pour accéder aux paramètres CoS.

· DSCP : le trafic réseau est prioritaire sur l'ensemble du réseau local en fonction du mappage de file d'attente DSCP (Differentiated Services Code Point) configuré sur la page DSCP Settings. Cliquez ici pour accéder aux paramètres DSCP.

Étape 3. Si le mode d'approbation est Port, choisissez une file d'attente pour le trafic sortant pour le port LAN dans la liste déroulante Default Traffic Forwarding Queue for Untrust Devices. La file d'attente 1 est la priorité la plus basse, tandis que la file d'attente 4 est la priorité la plus élevée.

Étape 4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Paramètres CoS

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez QoS > CoS Settings. La page CoS Settings s'ouvre :

CoS est un champ de 3 bits dans un en-tête Ethernet d’une trame. Cette valeur CoS détermine à quelle file d'attente le trafic est transféré en fonction de la page Paramètres CoS. Les champs suivants affichent des informations sur la configuration CoS :

· CoS Priority : valeurs CoS attribuées par QoS aux trames. Ces valeurs sont basées sur la nature du trafic. CoS 7 est la priorité la plus élevée, tandis que CoS 0 est la priorité la plus faible.

- 7 — Contrôle du réseau.

- 6 — Contrôle interréseau.

- 5 — Voix.

- 4 — Vidéo.

- 3 — Application critique.

- 2 — Excellent Effort.

- 1 — Le Meilleur Effort.

- 0 — Contexte.

Étape 2. Sélectionnez une file d'attente de transfert pour chaque priorité CoS dans la liste déroulante File d'attente de transfert de trafic.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Paramètres DSCP

DSCP est un champ de 6 bits dans un en-tête IP d’un paquet utilisé pour classer un paquet. La valeur DSCP détermine à quelle file d'attente le paquet est transféré, en fonction de la page Paramètres DSCP.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez QoS > DSCP Settings. La page Paramètres DSCP s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'option d'affichage souhaitée.

· Réduire pour afficher uniquement les valeurs RFC : les valeurs DSCP définies dans un document RFC (Request for Comment) s'affichent.

· Développer pour afficher toutes les valeurs DSCP — Toutes les nouvelles valeurs DSCP qui ne sont pas définies précédemment sont affichées.

Étape 3. Sélectionnez une file d'attente prioritaire pour chaque valeur DSCP dans la liste déroulante File d'attente.

Étape 4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.