Objectif

Un utilisateur peut vouloir ajuster la vitesse des ports de sorte que les périphériques qui ont besoin d'un trafic de données rapide puissent se connecter à un port, tandis que les périphériques qui n'ont pas besoin d'une vitesse aussi élevée peuvent se connecter à un autre port. La bande passante peut être correctement répartie sur les ports. Les paramètres de flux permettent de contrôler les données de flux, ce qui facilite la gestion de la bande passante. Cet article explique comment configurer les paramètres de gestion de port sur le CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Gestion des ports

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Port Management. La page Port Management s'affiche :

La page affiche les informations suivantes :

· Port : affiche les ports disponibles sur le périphérique. Les ports possibles sont les suivants :

- WAN : ce port est utilisé pour connecter des réseaux étendus (WAN) tels qu'Internet. Le CVR100W dispose d'un port WAN.

- LAN : ce port est utilisé pour connecter des réseaux locaux (LAN), tels que tous les périphériques d'un bâtiment, d'une école, etc. Le CVR100W dispose de 4 ports LAN.

Liaison · : indique si la liaison est activée ou désactivée. Une liaison est considérée comme étant à l'état Up si elle transporte des données, sinon elle est déclarée comme étant à l'état Down. Lorsque la liaison est active ; la colonne Liaison indique la capacité de données de cette liaison.

Étape 2. Dans la liste déroulante Mode, sélectionnez un mode de communication. Les modes possibles sont les suivants :

· Auto Negotiation : définit automatiquement une vitesse commune entre le CVR100W et le périphérique connecté.

· 10 Mbits/s semi-duplex : communique des données à 10 Mbits/s, mais dans un sens à la fois.

· bidirectionnel simultané à 10 Mbits/s : communique des données à 10 Mbits/s dans les deux directions en même temps.

· 100 Mbits/s semi-duplex : communique des données à 100 Mbits/s, mais à une seule manière à la fois.

· bidirectionnel simultané 100 Mbits/s : communique des données à 100 Mbits/s dans les deux directions en même temps.

Étape 3. (Facultatif) Pour permettre au CVR100W de réguler la vitesse des données afin qu'un expéditeur rapide ne submerge pas un récepteur lent, cochez la case Contrôle de flux.

Étape 4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou cliquez sur Annuler pour annuler les modifications.