Objectif

Les paramètres utilisateur permettent à l'utilisateur de modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du périphérique. Il est très important que l'administrateur dispose d'un mot de passe fort pour protéger le périphérique contre toute utilisation abusive. Reportez-vous à l'article Configurer la complexité du mot de passe sur le routeur VPN CVR100W pour plus de détails sur la complexité du mot de passe. Cet article explique comment configurer les paramètres utilisateur sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Compte utilisateur

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > User. La page Utilisateur s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Nouveau nom d'utilisateur, saisissez le nouveau nom d'utilisateur.

Étape 3. Dans le champ Old Password (Ancien mot de passe), saisissez le mot de passe actuel.

Étape 4. Dans le champ Nouveau mot de passe, saisissez le nouveau mot de passe souhaité.

Étape 5. (Facultatif) Pour rendre le mot de passe entré illisible, cochez la case Masquer le mot de passe.

Étape 6. (Facultatif) Pour ne pas avoir de mot de passe pour le périphérique, cochez la case Mot de passe vide.

Note: Le compteur de puissance du mot de passe indique la force du nouveau mot de passe.

Étape 7. (Facultatif) Pour désactiver l'exigence de complexité du mot de passe pour le nouveau mot de passe, cochez la case Désactiver l'application renforcée du mot de passe.

Pour plus d'informations sur la complexité des mots de passe, reportez-vous à l'article intitulé Note:Password Complexity Settings sur le routeur VPN CRV100W.

Étape 8. Click Save.