Objectif

Un réseau local est un réseau limité à une zone telle qu’une maison ou une petite entreprise qui est utilisée pour interconnecter des périphériques. Les paramètres LAN peuvent être configurés pour limiter le nombre de périphériques pouvant être connectés et les adresses IP que ces périphériques reçoivent. Il y a deux éléments différents à configurer sur la page Configuration LAN : Paramètres DCHP (Basic LAN and LAN Server Settings). Cet article explique la configuration LAN de base sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

LAN de base

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > LAN > LAN Configuration. La page LAN Configuration s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez le numéro de VLAN dans la liste déroulante VLAN. Le numéro de VLAN spécifie le VLAN que vous voulez utiliser pour le LAN.

Étape 3. Saisissez l'adresse IP LAN du CVR100W dans le champ Local IP Address. Assurez-vous que l'adresse IP n'est pas utilisée par un autre périphérique du réseau.

Étape 4. Sélectionnez le masque de sous-réseau pour l'adresse IP dans la liste déroulante Masque de sous-réseau.

Configuration des paramètres du serveur LAN (DHCP)

Étape 1. Cliquez sur la case d'option DHCP Server souhaitée. Les options disponibles sont les suivantes :

· Enable : permet au CVR100W d'agir en tant que serveur DHCP.

· Disable : désactive DHCP sur le CVR100W.

· DHCP Relay : permet au CVR100W d'agir en tant que relais DHCP. L'interface de relais DHCP permet d'établir plusieurs connexions sur plusieurs serveurs DHCP en fonction des interfaces fournies par l'utilisateur.

Si le serveur DHCP est activé, suivez Économie de temps :les étapes 2 à 6. Si le relais DHCP est sélectionné, passez à l'étape 5. Si le serveur DHCP est désactivé, passez à l'étape 8.

Étape 2. Saisissez l'adresse IP du premier hôte dans le champ Start IP Address. Tout nouveau client DHCP qui rejoint le réseau local est affecté par une adresse IP qui suit l'adresse IP de début dans l'ordre numérique.

Étape 3. Saisissez le nombre maximal de clients DHCP dans le champ Maximum Number of DHCP Users.

La plage d'adresses IP est comprise entre l'adresse IP de début entrée et le nombre maximal d'utilisateurs spécifié. La plage s'affiche dans le champ IP Address Range (Plage d'adresses IP) en affichage uniquement.Note:

Étape 4. Saisissez la durée (en secondes) pendant laquelle un utilisateur du réseau peut être connecté au routeur avec l'adresse attribuée dynamiquement dans le champ Client Lease Time. Après cette période, l'utilisateur reçoit une nouvelle adresse IP.

Étape 5. Saisissez la ou les adresses IP des serveurs DNS statiques dans le champ Static DNS (1 à 3). Les serveurs DNS statiques mappent les adresses IP aux noms de domaine.

Étape 6. (Facultatif) Saisissez l'adresse IP WINS dans le champ WINS. Le service WINS (Windows Internet Naming Service) gère chaque interaction de périphérique avec Internet. WINS utilise une base de données distribuée qui est automatiquement mise à jour avec les noms des ordinateurs actuellement disponibles et l'adresse IP attribuée à chacun d'eux.

Étape 7. (Facultatif) Si le relais DHCP est sélectionné à l'étape 5, saisissez l'adresse du serveur DHCP distant dans le champ Remote DHCP Server.

Étape 8. Cliquez sur Enregistrer afin d'enregistrer les modifications.