Objectif

La complexité des mots de passe permet à l'utilisateur de créer un mot de passe plus fort pour l'accès au réseau. Les fonctions qui permettent de créer un mot de passe plus fort incluent un mélange de chiffres, de majuscules et de minuscules. Cela renforce la sécurité du réseau.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres de mot de passe sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Sécurité des mots de passe

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Password Complexity. La page Complexité du mot de passe s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Paramètres de complexité du mot de passe, cochez la case Activer pour activer les paramètres de complexité du mot de passe.

Étape 3. Dans le champ Longueur minimale du mot de passe, saisissez le nombre de caractères que doit contenir le mot de passe.

Étape 4. Dans le champ Nombre minimal de classes de caractères, saisissez le nombre minimal de classes de caractères que le mot de passe doit utiliser.

· majuscule — Il s'agit de lettres majuscules telles que « ABCD ».

· minuscule : ce sont des minuscules comme « abcd ».

· Numérique : il s'agit de nombres tels que « 1234 ».

Caractères spéciaux · : il s'agit de caractères spéciaux tels que " !@#$« .

Étape 5. (Facultatif) Pour que le nouveau mot de passe soit différent du mot de passe précédent, cochez la case Activer dans le champ Nouveau mot de passe doit être différent du champ actuel.

Étape 6. (Facultatif) Pour donner une date d'expiration au mot de passe, cochez la case Activer dans le champ Vieillissement du mot de passe.

Étape 7. Si l'option Mot de passe vieillissant est activée, saisissez la durée d'expiration d'un mot de passe (en jours) dans le champ Mot de passe vieillissant. La valeur par défaut est 180 jours.

Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.