Objectif

La gestion à distance permet un accès et un contrôle à distance à un périphérique sans connexion physique. La gestion à distance permet d'améliorer l'efficacité du travail à partir d'un site distant. Un périphérique qui utilise la gestion à distance est accessible depuis le port WAN. Cet article explique comment configurer la gestion à distance sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Gestion à distance

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Remote Management. La page Gestion à distance s'affiche.

Étape 2. Dans le champ Accès Web, cochez la ou les cases appropriées pour spécifier comment accéder localement à l'utilitaire de configuration Web du CVR100W. Les options possibles sont les suivantes :

· HTTP : HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol, qui est une technique d'envoi et de réception d'informations sur Internet.

· HTTPS — HTTP signifie protocole de transfert hypertexte. La différence entre HTTP et HTTPS réside dans le fait que HTTPS dispose de fonctions de sécurité supplémentaires telles que l'échange de certificats entre les serveurs et les clients.

Étape 3. Dans le champ Gestion à distance, cochez la case Activer pour activer la gestion à distance. La gestion à distance permet aux administrateurs de se connecter au système et d'accéder à l'interface Web à partir d'un réseau étendu (WAN) distant. Par défaut, la gestion à distance est désactivée.

Note: Lorsque la gestion à distance est activée, le périphérique est accessible à tous ceux qui connaissent l'adresse IP WAN. Étant donné qu'un utilisateur de réseau étendu malveillant peut reconfigurer le périphérique et l'utiliser à mauvais escient de nombreuses façons, il est recommandé de modifier l'administrateur et les mots de passe d'invité avant d'activer la fonctionnalité.

Étape 4. Dans le champ Remote Access (Accès distant), cliquez sur la case d'option appropriée pour spécifier comment accéder à distance à l'utilitaire de configuration Web du CVR100W. Les options possibles sont les suivantes :

· HTTP : HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol, qui est une technique d'envoi et de réception d'informations sur Internet.

· HTTPS — HTTP signifie protocole de transfert hypertexte. La différence entre HTTP et HTTPS réside dans le fait que HTTPS dispose de fonctions de sécurité supplémentaires telles que l'échange de certificats entre les serveurs et les clients.

Étape 5. (Facultatif) Pour permettre à un utilisateur distant de mettre à niveau le périphérique, cochez la case Activer dans le champ Mise à niveau à distance. Cette fonctionnalité est très utile dans les situations où l'accès physique au périphérique n'est pas disponible.

Étape 6. Dans le champ Adresse IP distante autorisé, cliquez sur la case d'option appropriée pour spécifier qui peut accéder au périphérique à distance. Les valeurs possibles sont les suivantes :

· Any IP Address : permet d'accéder au routeur par n'importe quelle adresse IP. Il est très important que l'utilisateur modifie le mot de passe lorsque cette option est choisie pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder au routeur. Saisissez la plage d'adresses IP autorisées à accéder à distance au CVR100W.

· IP Address Range : permet à une plage d'utilisateurs d'accéder au routeur. Saisissez la plage d'adresses IP autorisées à accéder à distance au CVR100W.

Étape 7. Dans le champ Remote Management Port, saisissez le numéro de port utilisé pour les connexions distantes. Le numéro de port par défaut est 8080.

Étape 8. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.