Objectif

Cet article vous guide tout au long de la configuration des paramètres IPv6 DHCP et explique la page DHCP IPv6 Status sur la gamme de routeurs VPN RV32x. DHCP est un protocole réseau qui permet à un serveur, dans ce cas le routeur, d'attribuer des adresses IP aux périphériques connectés à ses réseaux à partir d'un pool d'adresses valides. Il s'agit d'un moyen efficace pour les périphériques d'un réseau d'acquérir automatiquement des adresses IP. Ces paramètres peuvent être configurés et sont expliqués dans la section Configuration DHCP. La section DHCP Status fournit une explication des informations DHCP affichées par cette fonction.

Périphérique applicable

Routeur VPN double WAN · RV320

Routeur VPN double WAN Gigabit · RV325

Version du logiciel

•v 1.1.0.09

Configuration DHCP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du routeur et choisissez DHCP > DHCP Setup. La page DHCP Setup s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur l'onglet IPv6 pour configurer les paramètres IPv6 DHCP.

Remarque : l'onglet IPv6 n'est disponible que si l'option Dual-Stack IP est activée sur la page Network Setup.

Étape 3. Saisissez l'adresse IPv6 du routeur dans le champ IPv6 Address. L'adresse IPv6 est l'adresse d'identification 128 bits utilisée pour que les périphériques puissent communiquer entre eux.

Étape 4. Entrez la longueur de préfixe de l'adresse IPv6 du routeur dans le champ Prefix Length pour établir le sous-réseau de l'adresse IPv6.

Étape 5. Dans le champ DHCP Mode, cliquez sur la case d'option souhaitée pour choisir le mode DHCP à utiliser.

· Disable : désactive DHCP sur le routeur. Aucun autre paramètre n'est modifiable.

Serveur DHCP · : le routeur agit en tant que serveur DHCP. Gère la requête DHCP des clients et désigne les adresses IPv6.

Relais DHCP · : le routeur transmet les requêtes et les réponses DHCP à un autre serveur DHCP. Il n'effectue aucun adressage IPv6 sur d'autres périphériques. Aucun autre paramètre n'est modifiable.

Étape 6. Saisissez la durée, en minutes, du bail dans le champ Client Lease Time. Il s’agit de la durée pendant laquelle un client est autorisé à se connecter au routeur avec l’adresse IP qu’il a reçue via le processus DHCP.

Étape 7. (Facultatif) Les serveurs DNS statiques entrés peuvent fournir des requêtes DNS plus rapides que les serveurs DNS attribués dynamiquement, car ils n'ont pas à rechercher de serveur. Saisissez l'adresse IPv6 des serveurs DNS statiques dans les champs DNS 1 et DNS 2 si vous le souhaitez. Le serveur DNS 2 est utilisé dans le cas où le serveur DNS 1 n'est pas disponible.

Remarque : le tableau du pool d'adresses IPv6 indique la plage d'adresses IPv6 pouvant être attribuées via DHCP. Vous pouvez l'ajouter ou le modifier.

Étape 8. Cliquez sur Ajouter pour entrer une plage d'adresses. Les champs Start Address, End Address et Prefix Length du tableau du pool d'adresses IPv6 deviennent modifiables.

Étape 9. Saisissez l'adresse IPv6 de début, l'adresse IPv6 de fin et la longueur de préfixe de cette plage dans leurs champs respectifs.

Étape 10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les ajouts au tableau du pool d'adresses IPv6.

Étape 11. Pour modifier une plage de tables de pool d'adresses IPv6, cochez la case correspondant à la plage souhaitée.

Étape 12. Cliquez sur Modifier pour modifier une entrée - les champs d'entrée de plage deviennent modifiables - ou cliquez sur Supprimer pour supprimer une plage de table de pool d'adresses IPv6.

Étape 13. Cliquez sur Save pour terminer la configuration des paramètres DHCP IPv6.

État DHCP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du routeur et choisissez DHCP > DHCP Status. La page DHCP Status s'ouvre :

Note: DHCP Status affiche des informations sur le serveur DHCP et ses clients.

Étape 2. Cliquez sur l'onglet IPv6 pour afficher les informations IPv6.

Étape 3. Sélectionnez le préfixe IPv6 dont vous souhaitez afficher les informations dans la liste déroulante Préfixe.

Les états suivants s'affichent :

· DHCP Server : affiche l'adresse IPv6 du serveur DHCP que le routeur utilise.

· Dynamic IP Used : affiche le nombre d'adresses IPv6 dynamiques actuellement utilisées.

· Static IP Used — Sans objet pour IPv6.

· DHCP Available : affiche le nombre d'adresses IPv6 dynamiques disponibles sur le serveur DHCP.

· Total : affiche le nombre total d'adresses IPv6 gérées par le serveur DHCP.

Remarque : la table d'état DHCP affiche les informations sur le client DHCP. Elle affiche les informations client suivantes :

· Client Host Name : nom d'un périphérique sur le réseau.

· IP Address : adresse IPv6 dynamique que le serveur DHCP attribue au client pendant un certain temps.

· Client Lease Time : durée exacte pendant laquelle un utilisateur du réseau peut disposer de l'adresse IPv6 attribuée par le serveur DHCP.

Étape 4. (Facultatif) Pour mettre à jour les données affichées, cliquez sur Actualiser.