Objectif

L'objectif de ce document est d'aider à se connecter au RV042 à l'aide d'un logiciel VPN rapide.

Périphériques pertinents

•RV042

Connexion au routeur à l'aide du logiciel Quick VPN

1. Déterminez la connexion réseau utilisée par l'ordinateur. Si l'ordinateur client se trouve derrière un routeur, assurez-vous que les ports 443 et 60443 ne sont pas bloqués car il s'agit du port utilisé par le périphérique.

2. Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont configurés correctement sur le logiciel Quick VPN. Vérifiez l'adresse IP du serveur. Il est recommandé d'utiliser l'adresse IP Internet statique du routeur afin que l'adresse IP ne change pas après l'expiration du bail DHCP de votre FAI.

3. Afin de vérifier l’adresse IP Internet du routeur, utilisez l’ordinateur connecté localement au routeur et ouvrez http://192.168.1.1 dans le navigateur Web. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe du périphérique sont admin, tous en minuscules. L'adresse IP est affichée sur l'onglet System Summary.

4. Vérifiez si le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés par l'ordinateur client sont configurés dans l'onglet VPN du routeur RV042. Vous pouvez essayer de supprimer l'utilisateur client VPN actuel, puis d'en ajouter un nouveau. Veillez à mémoriser le mot de passe.

5. Assurez-vous que le routeur RV042 n’est pas derrière un autre routeur, car le logiciel ne fonctionne pas si le périphérique est derrière un autre pare-feu NAT. Vérifiez également qu'aucun logiciel de pare-feu tiers n'est installé sur les ordinateurs. Si elles sont activées, essayez de les désactiver.

Activer MTU sur le routeur

1. Déterminez la taille MTU appropriée pour le site Web.

2. Accédez à la page de configuration Web du routeur

3. Lorsque la page de configuration Web s'affiche, cliquez sur Firewall.

4. Dans le champ MTU, sélectionnez Manual. Saisissez la valeur MTU de votre connexion Internet dans le champ bytes (octets).

Remarque : ces tailles de MTU recommandées fonctionnent la plupart du temps pour les connexions DSL et par câble :

Connexion du câble MTU : 1500

Connexion DSL PPPoE : 1492

5. Cliquez sur Save Settings