Objectif

Un VPN est un réseau privé utilisé pour connecter des réseaux à distance et en toute sécurité via des protocoles de tunnellisation. Un tunnel VPN de secours garantit que si le tunnel VPN principal ne parvient pas à se connecter, une connexion est toujours maintenue.

L'objectif de ce document est de vous guider sur la façon de configurer un tunnel de réseau privé virtuel (VPN) de secours entre deux routeurs sur des routeurs VPN RV042, RV042G et RV082.

Remarque : si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration du VPN passerelle à passerelle, reportez-vous à la section Configuration du VPN passerelle à passerelle sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents

•RV042

•RV042G

•RV082

Configuration du tunnel de secours

Configuration avancée du VPN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VPN > Gateway To Gateway. La page Gateway To Gateway s'ouvre :

Étape 2. Faites défiler jusqu'à la section Advanced et cliquez sur Advanced. La zone Avancé s'affiche.

Étape 3. Faites défiler jusqu'à Dead Peer Detection Interval et cochez la case Dead Peer Detection Interval pour vérifier la vitalité du tunnel VPN via les paquets Hello ou ACK de manière périodique.

Étape 4. Entrez la durée ou l'intervalle souhaité des messages Hello dans le champ Dead Peer Detection Interval en secondes. Il s'agit de la fréquence à laquelle un message doit être envoyé pour vérifier l'état de la connexion du tunnel.

Étape 5. Cochez la case Tunnel Backup pour sauvegarder le tunnel VPN.

Étape 6. Dans le champ Remote Backup IP Address, saisissez l'adresse IP de sauvegarde du routeur distant.

Étape 7. Dans la liste déroulante Local Interface, sélectionnez l'interface WAN appropriée pour la connexion de secours. Choisissez l'interface WAN alternative pour une connexion de secours autre que la connexion VPN principale. Si la connexion VPN principale échoue, seule cette connexion de secours apparaît.

Étape 8. Dans le champ VPN Tunnel Backup Idle Time, saisissez la durée (en secondes) pendant laquelle le routeur doit attendre avant d'essayer de se connecter au tunnel de secours après l'échec du tunnel VPN initial.

Étape 9. Cliquez sur Save.

Configuration de sauvegarde Smart Link

La configuration de sauvegarde Smart Link permet à une liaison de sauvegarde de prendre le relais en cas de défaillance de la liaison principale. Par conséquent, la sauvegarde de liaison intelligente est utilisée uniquement en cas de défaillance de la liaison principale.

Étape 10. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez System Management > Dual WAN. La page Dual WAN s'ouvre :

Remarque : si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration du double WAN, reportez-vous à la section Configure Smart Link Backup (Failover) on RV042, RV042G and RV082 VPN Routers.

Étape 11. Cliquez sur la case d'option Smart Link Backup pour continuer la connexion VPN avec la connexion VPN de secours si la connexion VPN principale échoue.

Étape 12. Sélectionnez l'interface WAN que vous avez utilisée pour la connexion VPN principale dans la liste déroulante Primary WAN.

Étape 13. Cliquez sur Save.