Objectif

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) collecte et configure les périphériques réseau sur le réseau IP. Il peut surveiller les performances en détectant les défaillances ou les accès inappropriés.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres SNMP sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Version du logiciel

•v 4.2.2.08

Configuration des paramètres SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez System Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case Enabled SNMP pour activer la fonctionnalité SNMP. Des champs supplémentaires s'affichent :

Étape 3. Dans le champ System Name, saisissez le nom d'hôte du routeur.

Étape 4. Dans le champ System Contact, saisissez le nom du contact de l'administrateur réseau.

Étape 5. Dans le champ System Location, saisissez les informations de contact de l'administrateur réseau.

Étape 6. Dans le champ Get Community Name, entrez les commandes SNMP GET. La limite est de 64 caractères alphanumériques. Public est la valeur par défaut.

Étape 7. Dans le champ Set Community Name, entrez les commandes SNMP SET. La plage peut contenir jusqu'à 64 caractères alphanumériques. La valeur par défaut est Private.

Étape 8. Dans le champ Trap Community Name, saisissez le mot de passe à envoyer avec le déroutement. La plage peut contenir jusqu'à 64 caractères alphanumériques. Public est la valeur par défaut

Étape 9. Dans le champ Send SNMP Trap to, saisissez l'adresse IP dans le champ respectif d'IPv4 ou d'IPv6 en fonction de la condition ; ou le nom de domaine dans le champ respectif du serveur exécutant le logiciel de gestion SNMP.

Étape 10. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.