Objectif

Le DSCP (Differentiated Services Code Point) est utilisé pour spécifier les priorités de trafic sur l'en-tête IP de la trame. Les services différenciés sont un modèle de services multiples qui peut répondre à des exigences de qualité de service différentes. Ici, le réseau tente de fournir un type de service particulier en fonction de la qualité de service spécifiée par chaque paquet. Cette spécification peut se produire de différentes manières, par exemple en utilisant le paramètre DSCP 6 bits dans les paquets IP ou les adresses source et de destination. Le réseau utilise la spécification QoS pour classer, marquer, former, contrôler le trafic et effectuer une mise en file d’attente intelligente. Il est également utilisé pour plusieurs applications stratégiques et pour fournir une qualité de service de bout en bout. En règle générale, les services différenciés sont appropriés pour les flux agrégés, car ils effectuent un niveau de classification du trafic relativement grossier. Utilisez le DSCP de sorte que le routeur puisse utiliser les bits de priorité de l’octet ToS (Type of Service) pour hiérarchiser le trafic sur QoS de la couche 3.

Ce document explique la configuration des paramètres DSCP sur le mappage QoS dans le pare-feu VPN sans fil N RV110W.

Périphériques pertinents

- RV110W

Configurer la valeur DSCP pour le mappage de file d'attente de transfert de trafic

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration du pare-feu pour sélectionner QoS > DSCP Settings. La page Paramètres DSCP s'affiche.

Note: Cliquez sur la page QoS Port-based Settings et assurez-vous que le mode Trust est sélectionné comme DSCP afin de continuer. Reportez-vous à l'article Configurer les paramètres de port QoS sur les modèles RV110W, RV120W et RV220W pour plus de détails.

Étape 2. Indiquez s'il convient de répertorier uniquement les valeurs RFC ou de répertorier toutes les valeurs DSCP dans le tableau des paramètres DSCP en cliquant sur la case d'option appropriée. Dans cet article, cliquez sur Développer pour afficher toutes les valeurs DSCP pour afficher toutes les valeurs de DSCP.

Étape 3. Pour chaque valeur DSCP de la table des paramètres DSCP, choisissez un niveau de priorité dans la liste déroulante File d'attente. La valeur DSCP est mappée à la file d'attente QoS sélectionnée.

En général, 4 valeurs sont disponibles pour définir la priorité. Les valeurs par défaut du numéro de file d'attente avec des nombres décimaux r.t sont spécifiées ci-dessous :

- 0-15 — La valeur DSCP par défaut est 1. Cette valeur est la priorité la plus basse.

- 16-23 — La valeur DSCP par défaut est 2.

- 24-39 et 48-63 — La valeur DSCP par défaut est 3.

- 40-47 — La valeur DSCP par défaut est 4. Cette valeur est la priorité la plus élevée.

Étape 4. Cliquez sur Enregistrer afin d'appliquer les modifications ou cliquez sur Restaurer la valeur par défaut pour revenir aux anciennes valeurs.