Objectifs

Un délai d'attente de session peut être configuré pour qu'un invité ou un administrateur soit automatiquement dépassé s'il est inactif pendant une durée spécifiée. Lorsqu'un utilisateur quitte son ordinateur pendant une longue période, n'importe qui peut se lever et accéder au périphérique.  Un délai d'attente de session va fermer la session de l'utilisateur, de sorte qu'au bout d'une durée spécifiée, personne ne peut accéder au périphérique.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer le délai d'attente de session sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents

· RV110W

Configurer le délai d'attente de session

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez Administration > Session Timeout.

Étape 2. Dans la liste déroulante Délai d'inactivité de l'administrateur, sélectionnez le nombre de minutes avant l'expiration d'une session en raison de son inactivité. Cela n'affectera que les administrateurs.

Étape 3. Dans la liste déroulante Délai d'inactivité invité, sélectionnez le nombre de minutes avant l'expiration d'une session en raison de l'inactivité. Cela n'affectera que les invités.

Étape 4. Click Save.