Objectif

Les paramètres d'heure permettent à un utilisateur de modifier automatiquement ou manuellement l'heure sur le routeur et de comptabiliser l'heure d'été (DTS).  L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les paramètres de temps sur le RV110W.

Périphériques pertinents

· RV110W

Étapes de procédure

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Administration > Time Settings. La page Paramètres de temps s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante du champ Fuseau horaire.

Pour définir l'heure automatiquement

Cette fonction permet à l'utilisateur de régler automatiquement l'heure avec l'option Daylight Savings Time (Heure d'été).

Étape 1. Cliquez sur la case d'option Auto dans le champ Définir la date et l'heure.

Étape 2. Cochez cette case pour activer DTS dans le champ Ajuster pour l'heure d'été.

Étape 3. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'option DTS souhaitée. Les options sont les suivantes :

- Par date : définit le DTS entre deux dates spécifiques.

- Recurring : définit le DTS entre deux jours de deux mois différents (c'est-à-dire le premier dimanche de mars).

Remarque : Si vous sélectionnez la case d'option Récurring, passez à l'étape 5.

Étape 4. Si vous sélectionnez la case d'option Par date, définissez la date et l'heure de début souhaitées dans les champs Mois, Jour et Heure de la ligne De. Définissez ensuite la date et l'heure de fin dans les champs Mois, Jour et Heure de la ligne À.

Étape 5. Si vous sélectionnez la case d'option Périodique, définissez le jour et l'heure de début souhaités dans les champs Mois, Semaine, Jour et Heure de la ligne De. Définissez ensuite le jour et l'heure de fin dans les champs Mois, Semaine, Jour et Heure de la ligne À.

Étape 6. Sélectionnez le nombre de minutes pendant lesquelles le DTS doit décaler l'heure actuelle dans la liste déroulante du champ Décalage de l'heure d'été.

Étape 7. Activez la case d'option correspondant à l'option souhaitée dans le champ Serveur NTP. Les options sont les suivantes :

- Use Default : utilisez le serveur Network Time Protocol par défaut pour définir l'horloge.

- Serveur NTP défini par l'utilisateur : saisissez manuellement un serveur Network Time Protocol.

Note: Si vous cliquez sur la case d'option Serveur NTP défini par l'utilisateur, saisissez une ou deux adresses IP ou noms de sites Web dans les champs 1 et 2 pour que les serveurs configurent l'horloge.

Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou Annuler pour les ignorer.

Pour définir manuellement l'heure

Cette fonction permet à l'utilisateur de définir manuellement l'heure.

Étape 1. Cliquez sur la case d'option Manual dans le champ Set Date and Time.

Étape 2. Sélectionnez la date et l'heure souhaitées dans les champs Année, Mois, Jour et Heure de la ligne Saisir la date et l'heure.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou Annuler pour les ignorer.