Objectif

La complexité des mots de passe permet à un administrateur réseau de créer un mot de passe plus fort pour l’accès au réseau. Par conséquent, un réseau est plus sécurisé.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres de mot de passe sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents

· RV110W

Étapes de procédure

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration du routeur pour sélectionner Administration > Password Complexity.

Étape 2. Cochez la case Activer dans le champ Paramètres de complexité du mot de passe pour activer les paramètres de complexité du mot de passe.

Étape 3. Dans le champ Longueur minimale du mot de passe, saisissez le nombre minimal de caractères que doit contenir le mot de passe.

Étape 4. Dans le champ Nombre minimal de classes de caractères, saisissez le nombre minimal de classes de caractères que le mot de passe doit utiliser.

· majuscule — Il s'agit de lettres majuscules telles que « ABCD ».

· minuscule : ce sont des minuscules comme « abcd ».

· Numérique : il s'agit de nombres tels que « 1234 ».

Caractères spéciaux · : il s'agit de caractères spéciaux tels que " !@#$« .

Étape 5. Dans Le nouveau mot de passe doit être différent du champ actuel, cochez la case Activer pour empêcher un utilisateur de rendre le nouveau mot de passe identique au mot de passe actuel.

Étape 6. Cochez la case Activer dans le champ Vieillissement du mot de passe pour indiquer au mot de passe une date d'expiration.

Note: Si vous activez l'option Mot de passe vieillissant, saisissez la durée d'expiration d'un mot de passe dans le champ Mot de passe vieillissant.

Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou Annuler pour les ignorer.