Objectif

L’adressage IP statique fournit une adresse IP constante au périphérique. Cela facilite la communication au sein d'un réseau, mais crée également des risques pour la sécurité.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres WAN IP statiques sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents

· RV110W

Configuration d'une adresse IP statique

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez Networking > WAN.

Étape 2. Dans le menu déroulant Internet Connection Type (Type de connexion Internet) du champ Internet Connection Type (Type de connexion Internet), sélectionnez Static IP (IP statique).

Étape 3. Dans le champ Internet IP Address, saisissez l'adresse IP du port WAN.

Étape 4. Dans le champ Masque de sous-réseau, saisissez le masque de sous-réseau du port WAN

Étape 5. Dans le champ Default Gateway, saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut.

Étape 6. Dans le champ Static DNS 1, saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal.

Étape 7. Dans le champ Static DNS 2, saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.

Étape 8. (Facultatif) Entrez le nom d'hôte du routeur RV110W dans le champ Host Name.

Note: Si vous ne souhaitez configurer aucun des paramètres facultatifs, passez à l'étape 11.

Étape 9. Entrez le nom de domaine de votre réseau dans le champ Nom de domaine.

Étape 10. Cliquez sur Auto pour définir la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) afin qu'elle soit automatiquement ajustée, ou cliquez sur Manual pour spécifier la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) dans le champ MTU.

Étape 11. Si vous cliquez sur Manual, saisissez la taille de la MTU dans le champ Size.

Étape 12. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications de configuration ou cliquez sur Annuler pour ignorer les modifications.