Objectif

Les vues SNMP permettent ou refusent l'accès aux fonctionnalités ou aux aspects des périphériques. Les vues SNMP sont généralement utilisées avec un groupe défini dans un profil de groupe. Dans cet article, nous trouvons le terme ID d'objet MIB (Management Information Base). OID est une chaîne de nombres lisible uniquement par MIB. Un OID SNMP est similaire à une adresse qui identifie la position d'un élément dans le réseau SNMP. La base MIB attribue une étiquette lisible à chaque OID, ce qui permet au gestionnaire d'interpréter et d'assembler les messages SNMP.

L'objectif de cet article est de décrire les vues SNMP (Simple Network Management Protocol).

Périphériques pertinents

· RVL200

Configuration des vues SNMP

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration du routeur pour sélectionner SNMP > Views. La page SNMP View s'ouvre.

· View Name : sélectionnez le nom de vue approprié dans la liste déroulante View Name. Il se compose de deux vues par défaut :

- Default : affiche la vue SNMP par défaut pour les vues Lecture et Lecture/Écriture, qui inclut un OID MIB.

- DefaultSuper : affiche la vue SNMP par défaut pour les vues administrateur. Il ne bloque aucun OID de sous-arborescence.

· Nouveau nom de vue : saisissez un nouveau nom de vue dans le champ Nouveau nom de vue.

· SubTree ID Tree : affiche la sous-arborescence à inclure ou à exclure dans la vue SNMP.

Type de vue · : sélectionnez inclus si l'OID défini est inclus dans la vue SNMP sélectionnée. Sélectionnez Exclusion si l'OID défini est exclu dans la vue SNMP sélectionnée.

Étape 2. Cliquez sur Ajouter à la liste pour configurer l'entrée dans la liste. Un maximum de 20 entrées peuvent être ajoutées à la liste.

Étape 3. Cliquez sur Save Settings pour enregistrer les paramètres.