Objectif

Cet article explique comment configurer l'équilibrage de charge WAN (Wide Area Network) sur un routeur de la gamme RV34x.

Introduction

Si votre réseau comprend plus d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI), vous pouvez utiliser le routage double WAN ou multiWAN. Le routage WAN double permet d'équilibrer facilement le trafic sur deux connexions WAN ou plus. La fonctionnalité Multi-WAN fournit le trafic WAN sortant et l'équilibrage de charge sur plusieurs interfaces WAN [WAN et (Universal Serial Bus)] en fonction d'une attribution de poids numérique (en pourcentage ou en bande passante).

Dans de nombreux réseaux, d’autres routeurs restent actifs en tant que sauvegarde, mais si vous configurez ces routeurs pour l’équilibrage de charge WAN, il y a quelques avantages intéressants. Vous pouvez tirer parti de votre connexion WAN de secours, même lorsque votre connexion WAN principale est en ligne. Cela vous permet d'accéder à plus de bande passante pour vous et vos clients.

Périphériques pertinents

- Gamme RV34x

Version du logiciel

- 1.0.03.15

Caractéristiques de l'équilibrage de charge WAN

- Utilisation efficace de plusieurs interfaces WAN.

- Peut être utilisé pour distribuer le trafic entre les interfaces.

- Surveille chaque connexion WAN à l’aide de tests ping répétés et achemine automatiquement le trafic sortant vers une autre interface WAN en cas de perte de connectivité.

- L’équilibrage de charge du réseau sortant est effectué par connexion IP ; il ne s’agit pas de liaison de canaux, où une seule connexion utilise plusieurs connexions WAN simultanément.

- Les interfaces VLAN du WAN peuvent également être configurées pour l'équilibrage de charge ou le basculement.

Configurer l'équilibrage de charge WAN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur RV34x à l'aide des identifiants de connexion ; le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco. Si vous avez préconfiguré le nom d'utilisateur et le mot de passe, utilisez-le pour vous connecter au routeur. Pour plus d'informations sur l'accès à la page de configuration Web des routeurs VPN de la gamme Cisco RV340, cliquez ici.

Étape 2. Accédez à WAN > Multi-WAN. Dans le tableau des paramètres d'interface, modifiez la valeur de priorité (pour le basculement) de l'interface WAN2 sur 1. La valeur par défaut est 2.

Note: Dans cet exemple, nous considérons que les deux interfaces WAN Ethernet sont des connexions Internet actives.

Étape 3. Dès que vous modifiez la valeur de priorité de l'interface WAN2 en 1, le champ Pondéré par pourcentage (pour équilibrage de charge) (%) pour les interfaces WAN1 et WAN2 sera disponible pour modification. La valeur par défaut des interfaces WAN1 et WAN2 est de 50 % chacune ; toutefois, vous pouvez modifier cette valeur pour chaque interface afin de répondre à vos besoins. Cliquez sur Apply.

Note: Le poids cumulé des interfaces impliquées dans l'équilibrage de charge doit s'élever à 100 %.

Étape 4. (Option alternative pour l'équilibrage de charge WAN) Vous pouvez activer l'équilibrage de charge en cochant la case Pondéré par bande passante (Pour l'équilibrage de charge) (Mbits/s). Modifiez la valeur des interfaces WAN1 et WAN2 pour qu'elle corresponde à vos besoins. Cliquez sur Apply.

Note: La valeur par défaut pour Weighted by Bandwidth (For Load-Balance) (Mbits/s) sur les interfaces WAN est 100 Mbits/s ; toutefois, vous pouvez configurer une valeur comprise entre 1 et 1 000 Mbits/s pour répondre à vos besoins.

Vérification

Accédez à Status and Statistics > Port Traffic.

Vous pouvez vérifier les compteurs sur les interfaces WAN1 et WAN2 pour les paquets Rx et Tx pour confirmer que le trafic circule via les deux connexions WAN actives.

- Rx Packets : nombre de paquets reçus sur le port.

- Paquets Tx - Nombre de paquets transmis sur le port

Conclusion

Vous avez maintenant correctement configuré l'équilibrage de charge WAN sur le routeur de la gamme RV34x.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco