Objectif

Cet article vise à vous montrer comment définir votre langue préférée sur la plate-forme multiplateforme du téléphone IP Cisco 8800 via son utilitaire Web et son interface utilisateur graphique du téléphone.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Gamme 8800 | 11.0.1 (Télécharger la dernière version)

Définir la langue via l'utilitaire Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du téléphone IP et cliquez sur Admin Login > advanced.

Étape 2. Cliquez sur Voix > Régional.

Étape 3. Entrez la langue que vous préférez dans le champ Sélection de la langue sous la zone Langue.

Note: Dans cet exemple, l'anglais est utilisé.

Étape 4. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.

Vous devez maintenant avoir correctement défini la langue sur votre téléphone via l'utilitaire Web.

Définir la langue - via l'interface utilisateur graphique du téléphone

Étape 1. Appuyez sur le bouton Applications du téléphone IP.

Étape 2. À l'aide du        bouton du cluster de navigation, accédez à Administration du périphérique puis appuyez sur la touche de fonction Sélectionner.

Étape 3. Accédez à Langue, puis appuyez sur la touche de fonction Sélectionner.

Étape 4. Choisissez la langue, puis appuyez sur la touche de fonction Enregistrer.

Note: Dans cet exemple, l'option Anglais-US est choisie.

Vous devez maintenant avoir correctement défini la langue sur votre téléphone via l'interface utilisateur graphique.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco