Objectif

TR-069 définit le protocole CWMP (Customer Premise Equipment Wide Area Network Management Protocol). Il décrit l'interaction entre un serveur de configuration automatique (ACS) et un ou plusieurs terminaux prenant en charge CWMP. TR-069 rend possible “ installation ” sans intervention, le déploiement de nouveaux services, la maintenance du micrologiciel et le dépannage. La configuration de TR-069 sur les téléphones IP Cisco 7800 ou 8800 permet au périphérique de communiquer avec l'ACS et de demander des mises à jour. Il permet également à ACS d'accéder instantanément au téléphone en cas de déploiement de nouveaux services.

Cet article vise à vous montrer comment configurer TR-069 sur les téléphones IP Cisco 7800 ou 8800 sur les téléphones multiplates-formes. Il suppose que les paramètres TR-069 de l'ACS ont déjà été configurés. Pour terminer la configuration, vous devez fournir les détails suivants :

- Nom d'utilisateur ACS

- Mot de passe ACS

- URL ACS

- Nom d'utilisateur de la demande de connexion

- Mot de passe de demande de connexion

- (Facultatif) URL ACS de sauvegarde

- (Facultatif) Sauvegarder le nom d'utilisateur ACS

- (Facultatif) Sauvegarder le mot de passe ACS

Périphériques pertinents

- Gamme 7800

- Gamme 8800

Version du logiciel

- 11.0.1

Configurer TR-069

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du téléphone et cliquez sur Admin Login > advanced.

Étape 2. Cliquez sur l'onglet Voix.

Étape 3. Cliquez sur le sous-onglet TR-069.

Étape 4. Sous TR-069, sélectionnez Yes dans la liste déroulante Enable TR-069.

Note: La valeur par défaut est Non. Dans cet exemple, Oui est sélectionné.

Étape 5. Entrez l'URL ACS dans le champ URL ACS. L'URL ACS est fournie par le fournisseur d'accès à Internet (FAI).

Note: Dans cet exemple, www.cpeacs.com est entré.

Étape 6. Entrez le nom d'utilisateur dans le champ Nom d'utilisateur ACS. Il s'agit du nom d'utilisateur permettant au téléphone de se connecter à ACS.

Note: Dans cet exemple, CPE1 est saisi.

Étape 7. Entrez le mot de passe dans le champ Mot de passe ACS. Mot de passe permettant au téléphone de se connecter à ACS.

Étape 8. Entrez le nom d'utilisateur de la demande dans le champ Nom d'utilisateur de la demande de connexion. Il sera utilisé par ACS pour authentifier le CPE.

Note: Dans cet exemple, CPEUser est entré.

Étape 9. Entrez le mot de passe de demande dans le champ Mot de passe de demande de connexion. Il sera utilisé par ACS pour terminer le processus d’authentification avec le CPE.

Étape 10. (Facultatif) Entrez la valeur de l'intervalle d'information dans le champ Intervalle d'information périodique. La valeur de l'intervalle est mesurée en secondes. Il détermine l'intervalle auquel le téléphone communique avec l'ACS.

Note: La valeur par défaut est 20. Dans cet exemple, 20 est utilisé.

Étape 11. (Facultatif) Vérifiez que l'option Périodique Inform Enable est définie sur Oui. Cela permet au téléphone de communiquer régulièrement avec ACS. Vous pouvez modifier ce paramètre en sélectionnant une option dans la liste déroulante Periodiquement Inform Enable.

Note: La valeur par défaut est Oui.

Étape 12. (Facultatif) Dans la liste déroulante TR-069 Traceability, sélectionnez Oui pour activer la traçabilité de transaction TR-069. Choisissez Non pour désactiver la fonction.

Note: La valeur par défaut est Non.

Étape 13. (Facultatif) Dans la liste déroulante Support CWMP V1.2, sélectionnez Oui pour activer la fonctionnalité. Choisissez Non pour désactiver.

Note: La valeur par défaut est Oui.

Étape 14. (Facultatif) Dans la liste déroulante TR-069 VoiceObject Init, sélectionnez Oui pour activer la fonction. Choisissez Non pour désactiver.

La valeur par défaut est Oui.Note:

Étape 15. (Facultatif) Dans la liste déroulante TR-069 DHCPOption Init, sélectionnez Oui pour activer la fonction. Choisissez Non pour désactiver.

Note: La valeur par défaut est Oui.

Étape 16. (Facultatif) Dans la liste déroulante Support de secours TR-069, sélectionnez Oui pour activer la fonctionnalité. Choisissez Non pour désactiver.

Note: La valeur par défaut est Non.

Étape 17. (Facultatif) Saisissez l'URL ACS de sauvegarde dans le champ BACKUP ACS URL.

Note: Par défaut, ce champ est laissé vide.

Étape 18. (Facultatif) Entrez le nom d'utilisateur ACS de sauvegarde dans le champ BACKUP ACS User.

Note: Par défaut, ce champ est laissé vide.

Étape 19. (Facultatif) Saisissez le mot de passe ACS de sauvegarde dans le champ BACKUP ACS Password.

Note: Par défaut, ce champ est laissé vide.

Étape 20. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.

Vous devez maintenant avoir configuré TR-069 sur votre téléphone IP.

Vérifier que TR-069 fonctionne

Étape 1. À l’aide de Wireshark, effectuez une capture de paquets sur le téléphone.

Note: Dans cet exemple, le téléphone envoie un fichier XML empaqueté dans un protocole SOAP (Simple Object Access Protocol).

Vous venez de confirmer que la configuration TR-069 fonctionne.