Objectif

La réinitialisation des paramètres par défaut des téléphones IP Cisco 7800 ou 8800 vous permet de rétablir toutes les configurations du téléphone aux paramètres d'usine par défaut. Cela se fait généralement si vous voulez supprimer les paramètres existants du téléphone et le reconfigurer comme la première fois.

Cet article vise à vous montrer comment effectuer une réinitialisation d'usine à distance sur vos téléphones IP Cisco 7800 et Cisco 8800 via un navigateur Web.

Périphériques pertinents

- Téléphone IP série 7800

- Téléphone IP série 8800

Version du logiciel

- 11.0.1

Réinitialisation d'usine à distance

Étape 1. Sur votre téléphone IP, déterminez son adresse IP en appuyant sur le bouton Applications.

Étape 2. À l'aide du  bouton du cluster de navigation, accédez à Status et appuyez sur la touche de fonction Select.

Étape 3. Accédez à l'état du réseau et appuyez sur la touche de fonction Sélectionner.

Étape 4. Recherchez l'adresse IP et notez-la. Dans cet exemple, l'adresse IP est 192.168.2.139.

Étape 5. Sur votre ordinateur, lancez un navigateur Web et saisissez le format suivant dans la barre d'adresse : http://<IP du téléphone>/admin/factory-reset, puis appuyez sur la touche Entrée.

Note: Dans cet exemple, l'adresse IP du téléphone est 192.168.2.139. Par conséquent, http://192.168.2.139/admin/factory-reset est entré dans la barre d'adresses.

Étape 6. Cliquez sur le lien CONFIRM FACTORY RESET pour poursuivre le processus de réinitialisation.

Étape 7. Patientez quelques instants pendant la réinitialisation du téléphone. Vous remarquerez également que le téléphone redémarrera une fois le processus de réinitialisation terminé.

Vous devez maintenant avoir effectué une réinitialisation d'usine à distance sur votre téléphone IP Cisco 7800 ou Cisco 8800.