Objectif

Les téléphones IP Cisco 7800 sont basés sur le même matériel que les téléphones d'entreprise Cisco, mais ont des logiciels différents car ils prennent en charge le contrôle d'appel tiers (3PCC). Ces modèles prennent en charge la plupart des fonctionnalités des téléphones SPA avec ID actualisé et expérience utilisateur améliorée.

La gamme de téléphones IP Cisco 7800 est économique et idéale pour les petites et grandes entreprises à la recherche de communications VoIP (Voice over Internet Protocol) complètes et de haute qualité. Ces téléphones IP conviennent parfaitement aux clients qui utilisent aujourd'hui des téléphones analogiques ou numériques traditionnels et qui souhaitent passer à un système de téléphone IP Cisco, qu'il soit déployé sur site, dans le cloud ou dans des configurations hybrides avec le système d'exploitation du téléphone Cisco Spark.

Cet article présente un tableau comparatif des caractéristiques communes et uniques des différents modèles de téléphones IP Cisco 7800.

Périphériques pertinents

- Téléphone IP Cisco 7800

Graphique de comparaison

Téléphone IP Cisco 7800

Fonctionnalités

CP-7811

CP-7821

CP-7841

CP-7861

Écran

384 x 106 pixels, antireflet

écran monochrome (3,28 ”/ 83,3 mm)

396 x 162 pixels,

écran monochrome graphique antireflet avec

rétroéclairage blanc (3,5 ”/ 89 mm)

396 x 162 pixels,

écran monochrome graphique antireflet avec

rétroéclairage blanc (3,5 ”/ 89 mm)

396 x 162 pixels,

écran monochrome graphique antireflet avec

rétroéclairage blanc (3,5 ”/ 89 mm)

Écran tactile

Non

Non

Non

Non

Commutateur Ethernet

10/100 Mbits/s

10/100 Mbits/s

10/100/1000 Mbits/s

10/100 Mbits/s

Touches de ligne programmables

1

2

4

16

Touches programmables

4

4

4

4

Clés de fonctions fixes

11

11

11

11

Accès distant mobile sans client VPN via Cisco Expressway

Oui

Oui

Oui

Oui

Sans mains

Oui

Oui

Oui

Oui

Haut-parleur

Oui (bande étroite)

Oui

Oui

Oui

Protocoles de signalisation

SIP

SIP

SIP

SIP

802-3AF

Oui

Oui

Oui

Oui

Port du casque

Non

Oui

Oui

Oui

Prise en charge XML tierce

—

—

—

—

Chargement USB

—

—

—

—

Alimentation Cisco

—

—

—

—

DHCP

Oui

Oui

Oui

Oui

Codecs

G.711a/μ, G.722, G.729a, iLBC

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722,

et iLBC (Internet Low Bitrate Codec)

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722,

et iLBC (Internet Low Bitrate Codec)

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, G.722,

et iLBC (Internet Low Bitrate Codec)

802-1p/q

Oui

Oui

Oui

Oui

Plates-formes de contrôle des appels Cisco prises en charge

CUCM: Bus 8.62, 9.1.2, 10x et ultérieur. Édition : 8.6.2HCS : 9.1.2 Spark Cloud : Nécessite Spark Phone OS 11.0 ou version ultérieure

CUCM: Bus 8.62, 9.1.2, 10x et ultérieur. Édition : 8.6.2HCS : 9.1.2 Spark Cloud : Nécessite Spark Phone OS 11.0 ou version ultérieure

CUCM: Bus 8.62, 9.1.2, 10x et ultérieur. Édition : 8.6.2HCS : 9.1.2 Spark Cloud : Nécessite Spark Phone OS 11.0 ou version ultérieure

CUCM: Bus 8.62, 9.1.2, 10x et ultérieur. Édition : 8.6.2HCS : 9.1.2 Spark Cloud : Nécessite Spark Phone OS 11.0 ou version ultérieure

Prise en charge du cryptage UC Manager

Oui

Oui

Oui

Oui

Indication de message en attente

Oui

Oui

Oui

Oui

Assistance EHS (AUX)

Oui

Oui

Oui

Oui

Support EHS (Electronic Hook Switch) (AUX & USB)

Oui (AUX uniquement)

Oui (AUX uniquement)

Oui (AUX uniquement)

Oui (AUX uniquement)

Audio large bande

Oui (disponible avec l'achat d'un casque large bande)

Oui

Oui

Oui

Classification POE

1

1

1

1

Prise en charge du module d'extension clé (KEM)

—

—

—

—

Port audio externe

—

—

—

—

Bluetooth intégré

—

—

—

—