Description du problème

Le 30 septembre 2020, le service Cisco Automated Software Distribution (ASD) mettra hors service les anciennes versions d'API utilisées par certains anciens produits de la gamme Cisco Small Business. Par conséquent, ces produits ne pourront plus identifier et appliquer automatiquement les mises à jour du micrologiciel. Les produits concernés incluent :

- Utilitaire Cisco FindIT Network Discovery, versions 2.0.4 et antérieures

- Routeurs VPN Cisco RV130 et RV130W, toutes versions de microprogramme

- Routeur VPN sans fil N Cisco RV215W, toutes versions de microprogramme

Solution de contournement

Pour l'utilitaire FindIT Network Discovery, vous pouvez restaurer l'utilisation du service ASD en mettant à niveau l'utilitaire vers la version 2.0.5 ou ultérieure. La mise à jour 2.0.5 peut être téléchargée manuellement à partir de Cisco Software Center. Cliquez ici pour accéder à l'URL.

Les plates-formes de routeur RV130, RV130W et RV215W sont en fin de commercialisation et ne seront pas mises à jour pour prendre en charge les nouvelles versions de l'API ASD. Les mises à jour logicielles de ces plates-formes peuvent être téléchargées manuellement à partir de Cisco Software Center et appliquées au périphérique à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) d'administration.

Des mises à jour logicielles sont disponibles pour les plates-formes suivantes :

- RV215W

- Gamme RV130

- Gamme RV130W

Pour plus d'informations sur la fin de commercialisation et les remplacements recommandés, consultez le bulletin de fin de commercialisation.