Objectif

Cet article explique les étapes de mise à niveau du micrologiciel sur le tableau de bord Cisco Business Dashboard (CBD).

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Tableau de bord Cisco Business |2.3.0

Mettre à niveau le micrologiciel

Étape 1

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web sur Cisco Business Dashboard.

Étape 2

Lorsqu'une mise à jour est disponible, le tableau de bord affiche un nuage vert avec une flèche vers le bas dans l'en-tête. Cliquez sur l'icône de téléchargement verte.

Étape 3

Cliquez pour démarrer le téléchargement du tableau de bord.

Vous devez toujours mettre à niveau le tableau de bord avant l'analyse. CBD ne peut pas s'exécuter si une sonde exécute une version plus récente que le tableau de bord.

Étape 4

Vous verrez la progression de la mise à jour.

Étape 5

Une fois le téléchargement terminé, reconnectez-vous à l'interface utilisateur Web.

Étape 6

Vérifiez que le tableau de bord a été mis à jour à la dernière version.

Étape 7

Une fois que vous avez confirmé que la mise à niveau du tableau de bord est terminée, vous pouvez procéder à la mise à niveau des sondes. Sélectionnez l'icône de téléchargement vert.

Étape 8

Cliquez pour mettre à niveau les sondes.

Si vous utilisez Ubuntu, version Xenial, vous souhaiterez migrer vers la version Focal en suivant les étapes de cet article.

Conclusion

Vous avez mis à jour votre tableau de bord et vos sondes Cisco Business.