Objectif

Cisco Business Dashboard utilise des groupes de périphériques pour effectuer la plupart des tâches de configuration. Plusieurs périphériques réseau sont regroupés afin qu'ils puissent être configurés en une seule action.

Chaque groupe de périphériques peut contenir des périphériques de plusieurs types, mais lorsqu'une nouvelle configuration est appliquée à un groupe de périphériques, la configuration est appliquée uniquement aux périphériques du groupe qui prennent en charge cette fonctionnalité. En d'autres termes, un groupe de périphériques qui contient des points d'accès sans fil, des commutateurs et des routeurs a une configuration appliquée pour un nouveau SSID sans fil, elle est appliquée aux points d'accès sans fil et aux routeurs sans fil, mais pas aux commutateurs ou aux routeurs câblés de ce groupe.

Les groupes de périphériques peuvent inclure des périphériques de plusieurs réseaux, mais tous les périphériques doivent appartenir à une seule organisation. Un groupe de périphériques peut être désigné comme groupe par défaut d'une organisation ou d'un réseau, et tous les périphériques récemment découverts pour ce réseau ou cette organisation seront placés dans le groupe de périphériques par défaut.

Ce document vise à vous montrer comment créer, modifier et supprimer des groupes de périphériques.

Gérer les groupes de périphériques

Créer un groupe de périphériques

Étape 1

Connectez-vous à l'interface utilisateur de Cisco Business Dashboard Administration.

Cliquez sur le bouton menu.

Sélectionnez Administration.

Sélectionnez Groupes de périphériques.

Étape 2

Dans la partie supérieure gauche du volet de travail, cliquez sur l'icône plus pour créer ou ajouter un nouveau groupe.

Étape 3

Sélectionnez l'organisation appropriée dans la liste déroulante. Entrez un nom de groupe et une description. Click Save.

Un message de confirmation similaire à celui ci-dessous s'affiche.

Vous pouvez également ajouter des périphériques au groupe de périphériques en cliquant sur l'icône plus et en utilisant la zone de recherche pour sélectionner les périphériques à ajouter au groupe. Vous pouvez ajouter des périphériques individuellement ou par réseau. Si le périphérique sélectionné est déjà membre d'un autre groupe, il sera supprimé de ce groupe. Chaque périphérique ne peut être membre que d'un seul groupe.

Vous devez maintenant avoir créé un groupe de périphériques.

Modifier un groupe de périphériques

Étape 1

Dans la zone de gestion Groupe de périphériques, cochez la case du groupe que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'icône Modifier.

Étape 2

Modifiez le nom et la description si nécessaire. Si vous avez apporté des modifications, cliquez sur Enregistrer.

Vous avez correctement modifié un groupe de périphériques.

Supprimer un groupe de périphériques

Supprimez les périphériques du groupe si nécessaire. Pour supprimer un périphérique précédemment ajouté au groupe, cliquez sur la case d'option correspondant au groupe de périphériques à supprimer. Cliquez sur l'icône de la poubelle dans cette ligne. Le périphérique sera déplacé vers le groupe par défaut du réseau ou de l'organisation.

Vous ne pouvez pas supprimer un groupe par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer un périphérique du groupe par défaut. Pour supprimer un périphérique du groupe par défaut, vous devez l'ajouter à un nouveau groupe.

Un message de confirmation similaire à celui ci-dessous s'affiche.

Vous devez maintenant avoir supprimé un groupe de périphériques.

Conclusion

Vous savez maintenant comment gérer les groupes de périphériques. Cela devrait vous faire gagner du temps lorsque vous gérez votre réseau !