Objectif

L'objectif de ce document est de montrer étape par étape comment télécharger la dernière version du micrologiciel et la mettre à niveau vers n'importe quel périphérique.

Introduction

La mise à niveau du micrologiciel est essentielle pour des performances optimales sur chaque périphérique. Il est très important d'installer les mises à niveau lorsqu'elles sont publiées. Lorsque Cisco lance une mise à niveau du micrologiciel, elle contient souvent des améliorations telles que de nouvelles fonctionnalités ou corrige un bogue qui peut provoquer une vulnérabilité de sécurité ou un problème de performances.

Ce processus est également nécessaire si vous rencontrez les éléments suivants :

- Déconnexion fréquente du réseau ou connexion intermittente à l'aide du périphérique

- Connexion lente

Une mise à niveau du micrologiciel peut éliminer ces problèmes et contribuer à sécuriser votre réseau.

Instructions pas à pas pour le téléchargement du micrologiciel sur n'importe quel périphérique

Étape 1

Pour trouver la version actuelle de l'un de vos périphériques Cisco, accédez à Cisco, puis sélectionnez Support dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Étape 2

Sélectionnez Support et téléchargements.

Étape 3

L'écran se développe et vous pouvez entrer le numéro de modèle de votre périphérique. Dans ce cas, WAP321 sera entré, puis sélectionné dans le menu déroulant.

Étape 4

Sélectionnez Téléchargements.

Étape 5

Sélectionnez la dernière version.

Étape 6

Il sera enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur.

Mettre à niveau le micrologiciel

Le micrologiciel est le programme qui contrôle le fonctionnement et les fonctionnalités du commutateur. C'est la combinaison de logiciels et de matériel qui contient le code du programme et les données stockées pour que le périphérique fonctionne.

Cette section comprend une liste d'articles qui fournissent des instructions de configuration sur la mise à niveau du micrologiciel de votre périphérique.

Points d'accès sans fil

Mise à niveau du micrologiciel sur un point d'accès sans fil

Échanger les images du micrologiciel sur un point d'accès sans fil

Mise à niveau du micrologiciel sur le WAP 131

Mise à niveau du micrologiciel sur le WAP371

Mise à niveau du micrologiciel sur les points d'accès WAP551 et WAP561

Mise à niveau du micrologiciel sur les points d'accès WAP121 et WAP321

Rétrograder le micrologiciel sur WAP121 et WAP321

Mise à niveau du micrologiciel sur les points d'accès WAP371 et WAP571

Mettre à jour le logiciel d'un point d'accès sans fil professionnel Cisco

Gestion de réseau FindIT

Mettre à niveau FindIT Network Manager ou Probe vers la dernière version

Mise à niveau des périphériques réseau vers la dernière version via FindIT Network Management

Paramètres de sauvegarde et de restauration et mise à jour du micrologiciel à l'aide de Cisco FindIT Network Management

Routeurs

Mise à niveau du micrologiciel sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

Mise à niveau du micrologiciel sur le pare-feu sans fil RV220W

Mise à niveau du micrologiciel/de la langue sur RV130 et RV130W à l'aide de l'interface Web

Mise à niveau du micrologiciel sur RV180 et RV180W à l'aide de l'interface Web

Gestion des microprogrammes sur les routeurs VPN RV320 et RV325

Mise à niveau du micrologiciel sur un routeur de la gamme RV34x

Mise à niveau du micrologiciel sur le routeur VPN CVR100W

Mise à niveau du micrologiciel sur les routeurs RV160 et RV260

Commutateurs

Mise à niveau du micrologiciel sur un commutateur

Sauvegarde et restauration ou remplacement du micrologiciel sur un commutateur

Mise à niveau/sauvegarde du micrologiciel et échange d'images sur les modèles SG350XG et SG550XG

Sélection d'images actives sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500

Mettre à jour le micrologiciel sur un commutateur de la gamme 200/300

Mise à niveau du micrologiciel via HTTP/HTTPS sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300

Mise à niveau du micrologiciel via TFTP sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300

Sauvegarde du microprogramme/code de démarrage vers le serveur TFTP sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300

Mise à niveau du micrologiciel via HTTP/HTTPS sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500

Mise à niveau et sauvegarde du micrologiciel via TFTP sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500

Dépannage de la mise à niveau du micrologiciel sur les commutateurs gérés des gammes 300 et 500

Mise à niveau du micrologiciel sur un commutateur via l'interface de ligne de commande (CLI)

Mise à niveau du micrologiciel sur un commutateur Cisco Business 220

Mise à niveau du micrologiciel sur un commutateur CBS250 ou CBS350

Téléphones IP et adaptateurs

Mise à niveau du micrologiciel du téléphone IP Cisco 6800 avec micrologiciel multiplate-forme via la commande Web Browser

Mise à niveau du micrologiciel sur les téléphones IP Cisco 7800 et 8800 multiplate-forme via la commande Web Browser

Vidéo pour la mise à niveau du micrologiciel sur les téléphones multiplates-formes des gammes 7800 et 8800

Mettre à niveau le micrologiciel des téléphones multiplates-formes des gammes 7800 et 8800 par le biais de la règle de mise à niveau

Utilisation de l'utilitaire de configuration Web pour mettre à niveau le micrologiciel sur les téléphones IP SPA525G et SPA525G2

Utiliser Cisco Configuration Assistant (CCA) pour mettre à niveau le micrologiciel sur les téléphones IP SPA525G et SPA525G2

Mise à niveau du microprogramme SPA3102

Mise à niveau du micrologiciel sur l'adaptateur téléphonique SPA2102 et SPA3102

Paramètres de mise à niveau du micrologiciel sur l'adaptateur téléphonique SPA8000

Mise à niveau du micrologiciel sur SPA112 et SPA122

Configuration de la mise à niveau du micrologiciel dans le provisionnement vocal sur la gamme SPA100

Dépannage lors de la mise à niveau du micrologiciel

Cet article a été créé pour le dépannage de la mise à niveau du micrologiciel sur les commutateurs de la gamme 200/300, mais peut également s'appliquer à votre périphérique : Dépannage de la mise à niveau du micrologiciel