Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Symptômes

Symptôme 1. L'interface utilisateur graphique CIMC affiche « Unable to communication with the Adapter Card - mLOM » (Impossible de communiquer avec la carte - mLOM)

Symptôme 2. Le mLOM n'apparaît pas dans la liste des adaptateurs UCS

Symptôme 3. Le mLOM n'apparaît pas dans les résultats de l'interface de ligne de commande CIMC Scope Chassis pour « scope adapter mlom »

Symptôme 4. Les capteurs IPMI ne détectent pas le mLOM

Détection partielle de la carte mLOM

Étapes de dépannage

Étape 1. Vérifier les connexions physiques

Étape 2. Vérifiez que tous les ports sont activés dans le BIOS. S'ils ne sont pas activés, activez les ports.

Étape 3. Redémarrer le CIMC

Étape 4. Exécutez l'utilitaire de mise à niveau de l'hôte (HUU) Cisco UCS pour mettre à jour le serveur UCS

Étape 5. Réinstallez physiquement la carte mLOM.

Conclusion

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment dépanner une carte mLOM de serveur rack Cisco UCS série C qui ne peut pas communiquer avec le CIMC.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Unified Computing System (UCS) C220-M5 exécutant la version 4.0(4i) du micrologiciel

- Cisco UCS VIC 1387 exécutant la version 4.3(3b) du microprogramme (il s'agit de l'adaptateur modulaire LAN sur carte mère (mLOM))

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le mLOM est installé dans les noeuds contrôleur, calcul, disque OSD (Object Storage Disk) et ceph de Cisco UCS.

Une carte d'interface virtuelle (VIC) est l'adaptateur qui sert de carte mLOM dans le serveur UCS.

L'adaptateur VIC mLOM est une unité remplaçable sur site (FRU) placée dans des serveurs de contrôleur, de calcul et de stockage, en fonction des besoins de mise en réseau du sous-cloud et du surcloud.

- Le serveur contrôleur dispose d'une carte mLOM avec 2 ports 10GigE, d'une carte LOM avec 2 ports 1 Gb et d'un port Cisco Integrated Management Controller (CIMC) 1 Gb.

- Le serveur de calcul dispose d'une carte mLOM avec 2 ports 10 GigE, d'une carte LOM avec 2 ports 1 Gb, de 2 cartes PCIe dans les logements 1 et 4 avec 2 ports 10 GigE et d'une carte CIMC 1 GigE.

- Le serveur de calcul OSD dispose d'une carte mLOM avec 2 ports 10GigE, d'une carte LOM avec 2 ports Gb et de 2 cartes PCIe dans les logements 1 et 4 avec 2 ports 10GigE, 10GigE et 1 port CIMC Gb.

- Le serveur de stockage dispose d'une carte mLOM avec 2 ports 10 GigE, d'une carte LOM avec 2 ports 10 Gb et d'un port CIMC 1 Gb.

Les interfaces mLOM servent au provisionnement Overcloud, à la gestion VNF et à l'orchestration, en fournissant des interfaces réseau VIM pour divers réseaux. Ces réseaux peuvent inclure des réseaux IP flottants externes, des réseaux API internes, des réseaux de stockage, des réseaux de gestion du stockage et des réseaux de locataires.

Dépannez les problèmes de communication entre le mLOM et le CIMC afin de maintenir les fonctions au sein de ces réseaux.

Symptômes

Symptôme 1. L'interface utilisateur graphique CIMC affiche « Unable to communication with the Adapter Card - mLOM » (Impossible de communiquer avec la carte - mLOM)

Lors de l'accès à la carte réseau/adaptateur - mLOM dans l'UCS CIMC, l'interface utilisateur graphique affiche le message « Unable to communication with the Adapter Card - mLOM. Rechargez l'interface WebUI pour obtenir les données les plus récentes. »

Symptôme 2. Le mLOM n'apparaît pas dans la liste des adaptateurs UCS

L'entrée mLOM est absente de la liste des adaptateurs dans le fichier d'assistance technique UCS intitulé tech_support.frupids, situé dans le chemin d'accès au fichier d'assistance technique UCS <TMP > tech_support.frupids>.

Dans des circonstances normales, le mLOM apparaît dans la liste des adaptateurs tech_support_frupids du support technique UCS.

AdapterList:

…

Slot: MLOM

Description: Cisco UCS VIC1387 Virtual Interface Card - Dual Port 40Gb QSFP+ MLOM

PID: UCSC-MLOM-C40Q-03

CPN: xxxxx

powMin: xxxxx

powMax: xxxxx

Vendor: xxxxx

Device: xxxxx

SubVendor: xxxxx

SubDevice: xxxxx

Symptôme 3. Le mLOM n'apparaît pas dans les résultats de l'interface de ligne de commande CIMC Scope Chassis pour « scope adapter mlom »

C220-node/chassis # scope adapter mlom

Error: Managed object does not exist, use show command to list valid targets

Symptôme 4. Les capteurs IPMI ne détectent pas le mLOM

La carte mLOM n'est pas détectée par les capteurs IPMI (Intelligent Platform Management Interface), conformément au fichier d'assistance technique UCS <UCS Tech support > tmp > tech_support>.

Running: dumpIPMISensors

Querying All IPMI Sensors:

Sensor Name | Reading | Unit | Status | LNR | LC | LNC | UNC | UC | UNR |

=================|=========|==============|========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|

MLOM_PRSNT | disc -> | discrete | 0x0280 | na | na | na | na | na | na |

MLOM_TEMP | 38.000 | degrees C | OK | na | na | na | na | 90.000 | 95.000 |

Détection partielle de la carte mLOM

Le CIMC observe l'inventaire des serveurs à l'aide de capteurs et de connexions sur la carte mère du serveur, mais le système d'exploitation du serveur observe le matériel à l'aide des canaux de données du serveur. Puisque l'inventaire CIMC et le système d'exploitation serveur utilisent des chemins physiques différents afin de surveiller la carte mLOM, la carte mLOM peut être partiellement détectée ou les données d'inventaire CIMC peuvent afficher des résultats différents de ceux du système d'exploitation serveur.

- Le mLOM peut apparaître dans l'enregistrement Unité remplaçable sur site (FRU) <UCS Tech Support > TMP > tech_support.frupids>.

====== Dumping IPMI FRU Records ======

…

FRU Device Description : FRU_MLOM (ID

Board Mfg : Cisco Systems Inc

Board Product : UCSC-MLOM-C40Q-03

Board Serial : FCH2328764C

Board Part Number : 73-17793-06

Board Extra : A03V04

Board Extra : 0000000000

OEM (0xUnknown (0x9)) Record

- La présence de mLOM peut sembler avoir été confirmée dans le support technique UCS SEL Decodes <UCS Tech Support > var > sel_decode>.

Id: 757

severity: Normal

dateTime: 2023-12-29 11:08:15 EST

dateTimeOrder: 00028

description: "FRU_MLOM MLOM_PRSNT: Presence sensor for FRU_MLOM, Device Inserted / Device Present was asserted"

- Le journal technique du BIOS <UCS Tech Support > mnt > jffs2 > BIOS > bt > BiosTech.log> peut indiquer que la carte mLOM a déjà été détectée.

7:2023 Dec 29 11:04:33 EST:mLomPresent = TRUE

7:2023 Dec 29 11:04:33 EST:mLomSku = mLOM-x8

- Le mLOM peut apparaître dans la liste des adaptateurs d'inventaire de l'assistance technique UCS et dans la liste des détails des FRU <Assistance technique UCS > var > inventaire-all>.

Adapter List

slot-number: MLOM

serial-number: FCH2328764C

card-type: 81

asic-type: 1

product-id: UCSC-MLOM-C40Q-03

asic-name: cruz

hw-part-no: 73-17793-06

hw-revision: 3

i2cLogicalBus: 112

new-card: no

active: no

standby-power: no

overtemp-condition: no

fan-running: no

ncsiPackageId: 1

eth-interface: eth0

bmc-mac0: 2c:f8:9b:29:7d:de

bmc-mac1: 2c:f8:9b:29:7d:df

cruz-mac: 2c:f8:9b:29:7d:c2

ipAddress: 127.16.3.1

remoteIPAddress: 127.16.3.2

virtual-eth-if: eth0_m3.4043

actions-blocked: yes

capabilities: 0x1

diagnostic-mode: no

UCSM-mode: Standalone

description:

...

FRU Details

FRU_MLOM(ID8)

Board Mfg : Cisco Systems Inc

Board Product : UCSC-MLOM-C40Q-03

Board Serial : FCH2328764C

Board Part Number : 73-17793-06

Board Extra : A03V04

Board Extra : 0000000000

OEM (0xUnknown (0x9)) Record

- Le mLOM peut apparaître dans les résultats de la commande <show detail> portée de l'adaptateur mLOM de l'interface de ligne de commande CIMC.

C220-WZP2204006C /chassis # scope adapter MLOM

C220-WZP2204006C /chassis/adapter # show detail

PCI Slot MLOM:

Product Name: N/A

Serial Number: FCH22127H6J

Product ID: UCSC-MLOM-C40Q-03

Adapter Hardware Revision: 3

Current FW Version: N/A

VNTAG: N/A

FIP: N/A

LLDP: N/A

PORT CHANNEL: N/A

Configuration Pending:

Cisco IMC Management Enabled: no

VID: N/A

Vendor: N/A

Description:

Bootloader Version: N/A

FW Image 1 Version: N/A

FW Image 1 State: N/A

FW Image 2 Version: N/A

FW Image 2 State: N/A

FW Update Status: N/A

FW Update Error: N/A

FW Update Stage: N/A

FW Update Overall Progress: N/A

Étapes de dépannage

Entre chaque étape, vérifiez si la carte mLOM peut être vue dans les sorties du châssis d'étendue de <show pci-adapter>.

Remarque : « Non chargé » peut toujours apparaître dans ces résultats en raison de l'état du serveur, plutôt que de tout problème de communication avec la carte mLOM.

C220-node# scope chassis

C220-node /chassis # show pci-adapter

Slot Vendor ID Device ID SubVendor ID SubDevice ID Firmware Version Product Name Option ROM Status

---------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------------- ------------------------- ----------

MLOM 0x1137 0x0042 0x1137 0x015d 4.3(3b) Cisco UCS VIC 1387 MLOM Not-Loaded <<<<<<<<<<<<

MRAID 0x1000 0x0014 0x1137 0x020e 51.10.0-3151 Cisco 12G Modular Raid... Not-Loaded

L 0x8086 0x1563 0x1137 0x01a3 0x80000EC9... Intel X550 LOM Not-Loaded

Étape 1. Vérifier les connexions physiques

Suivez les câbles entre les deux ports de l'unité mLOM et leur commutateur réseau afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Remplacez les câbles et les modules enfichables à faible encombrement (SFP) si nécessaire.

- Déconnectez et reconnectez les modules SFP du serveur et vérifiez la connectivité mLOM.

- Déconnectez et reconnectez les modules SFP de la carte mLOM et vérifiez la connectivité mLOM.

Étape 2. Vérifiez que tous les ports sont activés dans le BIOS. S'ils ne sont pas activés, activez les ports.

Étape 2.1. Accédez au BIOS sur le serveur en redémarrant le serveur et en cliquant sur F2 afin d'accéder à l'utilitaire de configuration des applications.

Étape 2.2. Dans le menu BIOS, accédez à Advanced LOM and PCI options et vérifiez que All Onboard LOM Ports est activé.

Étape 2.3. Accédez à PCIe Slots Inventory Details. Les détails de la carte mLOM du logement doivent y être affichés. Par exemple, Slot manquant mLOM.

Étape 3. Redémarrer le CIMC

Un redémarrage CIMC ne redémarre que le plan de gestion CIMC. Le plan de données du serveur n'est pas affecté.

Étape 3.1. Passez en mode de commande CIMC, Server# scope cimc.

Étape 3.2. Redémarrez CIMC à l'aide de Server /cimc # reboot.

Étape 4. Exécutez l'utilitaire de mise à niveau de l'hôte (HUU) Cisco UCS pour mettre à jour le serveur UCS

Étape 4.1. Recueillez la version de leur microprogramme à l’aide de la commande <show brief>.

Running: showBrief

Fri Dec 29 11:13:29 EST 2023

BMC Version Info

ver: 4.0(4i) <<<<<<<< Firmware Version

Étape 4.2. Sur le site Web de téléchargement de logiciels Cisco, téléchargez l'utilitaire de mise à niveau de l'hôte Cisco UCS correspondant à la version du micrologiciel UCS.

https://software.cisco.com/download/home

Par exemple, pour un serveur UCS C220 M5 avec la version 4.0(4i), la version d'utilitaire correcte est ucs-c220m5-huu-4.0.4i.iso.

https://software.cisco.com/download/home/286318809/type/283850974/release/4.0(4i)

Étape 4.3. Effectuez une nouvelle mise à jour du micrologiciel UCS en suivant la procédure indiquée dans la section « Updating Firmware Using the Update All Option » du « Cisco Host Upgrade Utility User Guide » pour le même modèle de serveur Cisco UCS.

Par exemple, pour un serveur modèle UCS C220 M5, le guide de mise à jour du micrologiciel est disponible à l'adresse : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/lomug/2-0-x/3_0/b_huu_3_0_1/b_huu_2_0_13_chapter_011.html.

- Si le HUU génère une invite indiquant « Les versions en cours et empaquetées sont identiques, ignorez la mise à jour. », lors de la procédure de réinitialisation, le micrologiciel correct fonctionne déjà sur ce serveur UCS.

- Vérifiez si le HUU Cisco indique la présence de la carte mLOM. Voici un exemple de l'utilitaire Cisco HUU ne montrant pas la carte mLOM.

Étape 5. Réinstallez physiquement la carte mLOM.

Réinstallez physiquement la carte d'extension mLOM, en suivant la procédure décrite dans la section « Remplacement d'une carte mLOM » du « Guide d'installation et de maintenance du serveur » pour le même modèle de serveur Cisco UCS.

Par exemple, pour un serveur modèle UCS C220 M5, le guide de réinstallation de mLOM est disponible à l'adresse : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M5/install/C220M5/C220M5_chapter_010.html#task_zz5_h1m_3z.

Conclusion

Si les connexions physiques et les ports BIOS ont été vérifiés, un redémarrage dur sur le CIMC a été effectué, le micrologiciel du serveur a été relancé avec le micrologiciel correct et le mLOM a été physiquement réinstallé, mais la carte mLOM n'apparaît pas dans les sorties de <show pci-adapter>, une défaillance matérielle du mLOM peut être conclue. Dans ce cas, remplacez la carte mLOM.

Informations connexes

- Remplacement d'une carte mLOM - Guide d'installation et de maintenance du serveur Cisco UCS C220 M5

- Guide de la solution Ultra-M avec CVIM, version 6.2.bx

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems